# Он заводила был в этом дворе

Владимир Наумович Винников

Он заводила был в этом дворе,

И как-то очень рано, на заре,

Проверить силу воли предложил,

Подвал был в доме, где мальчишка жил.


И все друзья его не отказались,

Свет отключили и за руки взялись.

Но первый, натолкнулся на стену,

Там повернул, нашел еще одну.


- Нет выхода, - сказал и разрыдался.

Тут голос малыша: "Спасу!" - Раздался.

Рукою правой он стены касался,

И правой стороны всегда держался.


И очень скоро вывел группу к двери,

Как важно в свои силы вам поверить.