# Январь 2009

Елена Витальевна Васильева

Дайте НАМ точку опоры! Дайте любовный рычаг. МЫ возьмём древнюю Тору -- Первый решительный шаг!

ЯНВАРЬ 2009


Запись 1.01.2009 Утром в 7:40:10 (12) Аня получает последнюю прошлогоднюю заготовку


MYZA "O, my GOD! Це був м╕й остАНН╕й неверный шаг? АКТИВНИЧАТЬ real НЕБЕЗПЕЧНО?"


Сегодня -- ТОЧКА ОПОРЫ! Первый день года Двойки.


Дайте НАМ точку опоры!

Дайте любовный рычаг.

МЫ возьмём древнюю Тору --

Первый решительный шаг!

МЫ возьмём древнее СЛОВО --

Древний и мудрый язык --

Вот она -- Жизни ОПОРА,

Вот он -- таинственный миг...

К Богу идём МЫ всё выше,

Правой шагая вперёд,

Голос Создателя слышим --

ОН нашей Жизни оплот.


Запись 2.01.2009

Маленький робкий мизинчик на правой руке,

Маленький скромный гостинчик зажат в кулаке.

Жизнь тебе дарит Игрушку под звуки фанфар --

Лайфа живую подружку под звоны литавр!

Эту гармонию мира в себе ощути!

В числах живую подсказку от Бога прочти.

Скромен твой правый мизинчик?

Важен от Жизни гостинчик.


На столе большой зелёный кактус. Видишь?

Мысленно его к себе придвинь.

Что сейчас в своём сознаньи слышишь?

Взором сердца все события окинь.

В свете его зелени колючей

Ты представь своё новорождённое дитя,

Что играет всей вселенною шутя,

Как волшебник и кудесник всемогущий.


Мир огромен, мир непостижим, велик,

Как непостижима малая песчинка --

Золота или песка крупинка,

С помощью которых строй счастливый миг!

Всё, чего желаешь, можешь достигать,

Вкладывая все события в сферу, --

Делая неколебимой свою веру,

Поворачивая само время вспять!


Пожелай сегодня всем добра большого.

И подумай, что почувствуешь в ответ?

Ты увидишь благотворный свет,

Свет, к тебе идущий от творения любого?

Ты соедини Небо с Землёй,

Отыщи своих воскресших Души,

Пробудись со златокудрою зарёй

И Гармонию Создателя послушай!


Сегодня надо глубоко залезть в мозги,

Структуру своего сознанья изменяя,

Далёкие объекты так воспринимая,

Чтоб все события исполниться смогли.

Чтоб всё, чего себе и всем желаем,

Вся неохватно-необъятная гармония миров,

Которую душой своей воспринимаем,

Нас превращала из людей в богов!


Ты приведи себя и меня,

Ты приведи нас и весь мир,

Ты приведи, приведи, приведи

ВСЕХ ко всеобщей благости!

Ты утверди Жизнь на Земле,

Ты укрепи Мир на Земле

Ты воцари, воцари, воцари

Царствие Божие!


Получила поздравление от Конвисаровой (Маляр) Люды в 13:40:31 (вот красота!) "С НОВЫМ ГОДОМ! Пусть в вечность канет всё "плохое" с последним вздохом декабря! И всё прекрасное, живое придёт к Вам в утро января!" Я ей тоже отправила строки -- те -- о НАСТОЯЩЕМ СЧАСТЬЕ.


Запись 4.01.2009 Слова Ю. Айхенвальда "Страстная и нервная натура еврея образует собой форму, в которую входит любое содержание. Порывистый и пламенный, он органически не может участвовать в жизни безмолвным статистом. Он говорит, он зовёт, он волнуется и волнует. Оттого-то и находятся евреи везде в первых рядах... Эта (еврея) скрипка осуществляла самую возвышенную музыку -- и Песнь песней, и славу Назарета, и душевную красоту Спинозы!"


Я не могу сидеть сложа руки безмолвным статистом! Я не могу благодушествовать в то время, когда Человек, зовущий Человечество на Свободу Вечного развития сидит бесчеловечною волею этого человечества за решёткой. И я так страстно и пламенно желаю скорейшего его освобождения, что у меня порой горят предохранители в мозгах! Пишу рифмованные концентрации далее:


В небе -- серебристый самолёт.

В море -- бело-синий теплоход.

На кусте смородины -- листок зелёный.

В голове -- мыслительный процесс мудрёный.

Что, чему, когда и где причина?

Чем так нужен женщине мужчина?

Это ж-ж-ж-ж, как видно, не спроста --

Миром управляем, если МЫСЛЬ ЧИСТА!

Вечность нашей мыслью создаём,

Песнь песней Всевышнему поём!


В атоме под микроскопом -- бесконечный Бог --

Создающий, творческий, творящий,

К вечным звёздам через тернии летящий --

Жизни всей вселенской творческий исток.

Подними глаза на высоту небес --

Устремись сознаньем в малую травинку,

Протопчи к спасению тропинку,

Стань законодателем невиданных чудес!


Жила-была подружка Единичка --

Весёлая беспечная сестричка --

Любила с Двойкой мячик погонять

И с Тройкой на гармошке поиграть.

С Пятёркой она прятаться любила,

К Восьмёрке на варенье приходила.

Однажды познакомилась с Нулём --

Большим и круглым бубликом-колечком,

Который ей помог стать бесконечной

И совершить немыслимый подъём!

Теперь она растёт от века к веку

И помогает подниматься Человеку.


Запись 5.01.2009 Отправляю новую подгонялочку моей Аннушке в 17:18:11 (ух ты!) MYZA "Вследствие недолгого секса с кем попало Ann стала ОЧЕНЬ МЕДленнО ЧИТАТЬ?"


Думай, детка, пробуждайся, одупляйся, врубай рубильник на Вечную Жизнь!


Сегодня на календаре одиннадцатое?

Хочу сегодня кошку повстречать,

Она мне будет нежненько мурчать,

А я задумаюсь, что это может означать.

Я приголублю голубя,

Он мне в ответ чего-то проворкует,

Я покормлю щенка,

Он мне пролает что-нибудь в ответ.

Я разделю свой опыт с другом, с сыном, с братом,

Они дадут мне свой так нужный мне совет.


В октябре я купила себе в Питерской синагоге новый книжный подарок -- комментированное издание Песни Песней, изданное Институтом изучения иудаизма в СНГ. Из неё я приведу здесь отрывки комментария раввина Адина Штейнзальца: стр. 118


"Тривиальная история любви стала Откровением только потому, что за её приземлённой поэтикой скрывается поэтика иная, более возвышенная. Если бы не существовало небесной любви, земная целиком сводилась бы к примитивной физиологии. То, что способно возвысить плотскую страсть, -- это наличие в ней духовного импульса, обыкновенная взаимная тяга мужчины и женщины -- простейшая аллегория высокой любви. Влюблённые могут не отдавать себе отчёта, но их чувство включает в себя намного больше разнообразных и едва уловимых оттенков, чем они сами в состоянии заметить. ... Поскольку любовь не ограничивается удовлетворением элементарного вожделения, являясь чувством неизмеримо более высоким -- проявлением сокровенных чаяний души -- желание перерастает в любовь, а любовь становится поэмой. Но тему эту следует рассматривать шире: на определённом уровне постижения любовь девушки к юноше является олицетворением любви целого народа и более того -- всего мироздания к его Создателю. Проникая в более возвышенные смысловые пласты песни, эта любовь поднимается всё выше, охватывая новые пространства и миры и воплощаясь в сферы, где материя перестаёт быть таковой в обычном физическом смысле этого понятия, трансформируясь во всё менее осязаемый носитель новых духовных реалий. ... Личная "любовная" песнь каждого не только привносит в народную полифонию индивидуальный колорит личности, но и усиливает остроту истинной, полнокровной, многогранной эмоции, сообщая ей особую неуловимую утончённость, благодаря чему мы можем осознать и прочувствовать происходящее как в жизни каждого из нас, так и на надличностном уровне -- в жизни целого народа. ... Именно в том, что кажется в ней хаотичным, и содержится тайна её великой силы, превращающей незамысловатую любовную историю в грандиозный псалом, относящийся не только к отдельному человеку, тому или иному историческому событию или определённому метафизическому явлению, но являющийся актуальным для любой личности при любом развитии событий, и каждый её фрагмент может соответствовать той или иной конкретной ситуации как в жизни индивидуума, так и в жизни сообщества людей на каком-либо историческом этапе. А потому произведение это никогда не может быть завершено. В Песни Песней является несомненным одно: изначально глубокая, всепоглощающая страсть влюблённых. Не вызывает сомнений и то, что они предназначены друг для друга. ... Отсутствие у Песни Песней начала и конца говорит о том, что эта история относится не к определённому отрезку времени в прошлом или будущем. Она скорее -- в настоящем, современна каждому и потому актуальна для всех. То, что случилось три тысячи лет назад, воспроизводится в сегодняшней действительности или найдёт воплощение в грядущем.

Стр. 127 Оба настолько УВЕРЕННЫ в прочности связывающих их уз, что ничуть не опасаются за свою любовь. ... Любовь, как это отражено в Песни Песней, способна, подобно морской волне, нахлынуть -- и откатиться, это верно как по отношению к земному сюжету, в котором влюблённые то встречаются, то, пребывая в разлуке, ищут друг друга, так и по отношению к трансцендентным аспектам "сближения" (открытое желание, пламенная страсть) и "отдаления" (сомнения, взволнованность в предвкушении свидания). Взаимное тяготение обоих выражается главным образом в тех строфах, где партнёры беседуют между собой или рассказывают друг о друге, -- но и здесь нельзя не заметить существования разных степеней этого влечения. Одни фрагменты преисполнены ласковой нежности, изобилуют восторженными эпитетами, в других же, где речь идёт о нетерпеливом ожидании встречи, о готовности к полному слиянию в одно целое, присутствует напряжённость страсти. "Не мешайте влюблённой, не тревожьте её, когда она грезит!" (2:7) Психологический подтекст последнего стиха -- невозможно искусственно ускорить приход любви, надо терпеливо дожидаться подходящего момента, особого настроя сердца -- ведь есть определённые периоды, когда любящим не только можно, но порой и необходимо побыть в разлуке.

... Приливы и отливы цельного и неизменного в своём постоянстве чувства -- пульсация самой жизни. В Песни Песней активная роль принадлежит возлюбленной -- невесте ... основная сюжетная линия заключается в том, что именно она, влюблённая девушка, -- активная сторона в этом дуэте, она постоянно разыскивает его -- независимо от того, пытается ли угадать, где он находится в эту минуту, или же знает, в каком месте он скрывается, рассказывает ли о нём подругам или предпринимает усилия, чтобы его обнаружить. Любовь Всевышнего к человеческой душе, к евреям, выраженная в постоянном пребывании Творца в среде народа Израиля, неизменна. Даже тогда, когда Творец, которого олицетворяет влюблённый, не обращается к нам со Своих непостижимых высот, мы всё равно твёрдо убеждены в Его любви. Множественность оттенков чувств при расставаниях и встречах, частая смена настроения, когда беззаветная преданность избраннику и уверенность в нём вдруг уступает место сомнениям, ожиданию "пробуждения любви" и одновременно страстному желанию -- всё это характерно для влюблённых, а на метафизических уровнях, -- для души человека и общенародной души.

Стр. 134 Самый драматичный эпизод в Песни Песней -- тот, когда герой, пытающийся проникнуть в покои героини, стучит в дверь её дома, в то время, как его подруга ещё не готова к свиданию: она слышит его сквозь сон и то ли не в силах встать, то ли сомневается в том, стоит ли отпирать ему, -- идеальный образ для описания реакции души как человека, так и народа на призыв свыше. Леность ума, привычка во всём сомневаться, неготовность пожертвовать комфортом хотя бы на время свойственны не только отдельным людям, но и всему Израилю в целом. Зачастую почти стопроцентная возможность, предоставленная конкретному человеку или народу, оказывается упущенной по таким простым и тривиальным причинам. Когда же приходит запоздалое осознание того, что благоприятный шанс не использован, появляется азартное желание броситься за ним в погоню, настичь и любой ценой обрести утраченное, несмотря на трудности и препятствия, поджидающие в непроглядной ночной мгле. Такие ситуации в равной степени характерны и для истории еврейского народа, и для бытия каждой души. Их описания универсальны и дают почти готовый ответ на многие вопросы духовного характера. Поэма служит для нас путеводителем по жизни, ибо мы узнаём из неё, как после долгих и мучительных исканий, тягостного ожидания и горестной разлуки обретается утраченная ЦЕЛЬНОСТЬ".


Запись 6.01.2009 Я хочу привести ещё одну большую выдержку из конспекта лекции Г. П. Грабового от 5.05.2004 "Организация счастья".


"В действии Бога любое действие -- это есть действие счастья, потому что Бог действует от уровня счастья, от счастливого уровня для человека, ибо он -- Создатель человека . ... Умение показать другим и умение распространить -- это есть, прежде всего, контакт с Богом, то есть как Бог даёт, даёт показать, например, собственное счастье? Когда Бог показывает собственное счастье, человек видит свою Душу счастливой. ... Получается, что событие не может иметь, например, отрицательных каких-то конфигураций для человека, потому что человек всё время видит уже, получается, зрением Бога, фактически так же, как видит Бог, видит свет его собственного создания, то есть он видит ту гармонию, которая существует во всех именно вещах, вместе связанных причём. То есть он может понять структуру всех вещей в счастье собственного самовыражения. Ведь знание -- это определённая технология, как правило. И получается, это всё равно что считывать какую-то книгу одновременно, например, с Богом, и стараться понять Его знания о вас. Здесь технологический принцип опять же очень прост: любая информация созидания для Бога -- это есть Его личное счастье. В любых безысходных, казалось бы, ситуациях, значит, или, например, когда мы рассматриваем ситуации, когда они, например, безысходные с точки зрения логики человека, но с точки зрения Бога такого не бывает. Бог всегда может как бы сменить структуру управления. То есть для Него, в принципе, понятие "безысходности" по сути как бы человеческой не должно существовать. ... Вы переводите фактически уровень познания логически на уровень духовного действия. Бог не может дать счастья, кроме как счастья всеобщего. Получается, что всё равно -- путь к Богу. ... Достаточно вашего счастливого знания об ИСХОДЕ, и знание регулирует ситуацию. ... В элементе истинного счастья для человека вы практически полностью входите в уровень очень глубокого единения с Душой Бога по сути, именно с личностью Бога, где Бог может быть проявлен и Душой, и Духом, и физическим телом. ... Вы видите, что знания, они всегда счастливые, то есть Бог даёт всегда те знания, которые обладают именно как бы счастьем вечного развития. ... Когда Души Бога и человека счастливы, то они ВМЕСТЕ в уровне счастья. ... Человек -- это есть изначальная бесконечность, то есть человек один для другого -- это уже изначальное и бесконечное счастье по сути. Человек может создавать своё собственное счастье через формирование счастья для других. ... Понятие создания счастья -- это есть обобществлённое фактически счастье, то есть получается, что человек может быть счастлив с точки зрения того, что он создал счастье только тогда, когда другой счастлив. ... То есть получается, что здесь также выявлена задача всеобщего счастья, например, всеобщего воскрешения, всеобщего благоденствия и т. д., потому что тогда человек уже приближен к Богу, когда может создавать. А в данном случае, чтобы создать, нужно охватить вообще говоря, весь Мир благоприятным именно управлением. ... Выявление личностных задач Бога -- это есть путь счастья человека. Как только вы научитесь действовать именно по структуре всеобщего счастья в первую очередь, то вы увидите, что каждая клетка, она имеет вот эту вибрационную структуру именно всеобщего счастья, тогда вы, например, данное действие направите как бы внутрь системы мироздания, вы увидите, что есть центр, где создаётся именно счастье человека, где он сам принимает участие, вместе с Богом причём. Делая что-то для всех, вы сразу же делаете и для себя, но делаете точно".


А теперь пусть каждый, кто смог дочитать эти мои полубезумные записки до этого места, попробует сформулировать сам для себя ответ на вопрос "В чём обвиняют ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?"


Запись 7.01.2009

Письмо для отправки вместе с книгой Евстафиеву С. Н.


Уважаемый Сергей Николаевич!


Я обращаюсь сегодня к Вам как к руководителю организации "Встречное движение Вечности", которая в мае 2007 года приняла меня в свои ряды. Я не могу дать оценку своей работе -- в какой степени адекватности изложены происходившие со мной в 2008 году события. Я не знаю, как эта новая книга может способствовать скорейшему освобождению Григория Петровича. Я не знаю, чьей компетентности достанет довести мои свидетельские показания до того судилища, в котором его держат. Может быть мои полубезумные записки -- это глубоко моя личная никому не интересная бредятина, а может быть -- ТОТ САМЫЙ ОТЧЁТ вечно живущего человека о том, как он так живёт, что он при этом делает, как работает его сознание, мышление, душа. Сейчас я не принимаю никакие психотропные препараты. Я могу последовательно, спокойно, с нормальной скоростью ассоциативных реакций излагать свои мысли, анализируя и логически раскладывая по полочкам абсолютно весь БРЕД, испытанный мною за 5 моих попаданий в психиатрическую больницу, четыре из которых пришлись на эти почти 3 года с момента первого получения информации об Учении в Вашем доме.


Я понимаю эти мои три книги как мой отчёт о гармонизации моего сознания изучением и применением Учения о спасении и гармоничном развитии. Я не знаю, какой СУДЬЯ наделён ВЛАСТЬЮ вернуть Грабовому СВОБОДУ. Я только знаю, что совершающаяся над ним несправедливость -- наистрашнейшая со времён Иисусовой казни ОШИБКА человечества. И я делаю своё управление на гармонизацию этой ситуации так, как я могу это делать -- моим СЛОВОМ. А Вы уж там с Норой Раимовной или ещё с кем знаете, решайте, достаточно ли это слово адекватно, и в ЧЬИ УШИ его произнести ради ускорения событий. До 10 марта я продолжаю записывать свои мысли и отчёт о своих действиях. Что мне делать с этим сочинизмом после 11 марта, подскажет НАСТОЯЩЕЕ.


Жизнь потихонечку с горочки -- в горочку катится...

Это большой, сложный творческий ТРУД.

Сизифов камень с горы обязательно скатится...

Жизнь же с Любовью и Смехом тебя вознесут.

Ты вознесёшься с Земли прямо к Богу Предвечному,

Сердцем, Душой смысл Жизни постигнешь своей...

К счастью придёшь своему бесконечно-беспечному

И осознанью бессмертия жизни людей!


Запись 8.01.2009 Вчера вечером я клятвенно пообещала себе собрать всё своё мужество и удалить в конце концов тот мёртвый зуб, от которого 9 мая откололся кусочек, и который просто уже раскололся на две половины, вытолкнув из себя пломбу. Я заготовила Ане на отправку в


MYZA 11:11 сообщение "ГОРДиЕВы УЗЛЫ трудноразвязуемы. ЖИЗНЬ :) умеет рубить их БЕЗ боли одним махом!"

Утром я каким-то чудом без талона, без очереди и бесплатно по благотворительности удалила эту отслужившую мне частичку моей плоти, дав свободу для роста новому живому зубу. Я вошла в кабинет стоматолога (СЛУЧАЙНО?) ровно в 11:11, а моё сообщение было доставлено Ане в 11:11:01! Интересно проследить за синхронистичностью, что же с ней произошло в эти минуты? Вечером пишутся новые яркие радостные эмоции:


МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВСЕМ!


Счастья в этой жизни большой!


Как солнечный Рассвет


ТЫ ЕГО ЗАЖГИ ДУШОЙ!


Вечность...

через миллионы долгих дней

мы познаем этот миг души своей,

что открыл нам выход в бесконечность...

Сотворяя вечность, МЫ творим Добро своей Отчизне...

Сотворяя вечность, МЫ глаголем Слово о Любви...

Сотворяя вечность, МЫ спасаем наши Жизни...

Сотворяя вечность, Светом Истины горим...


Девять раз проверь себя на прочность

И раз сделай верный шаг.

В раз ускорь деяний срочность,

И в день почувствуешь -- ты маг!

мгновенья преврати

В большую вечность,

А потом ЖДЫ помысли о Добре!

В пятницу откроешь бесконечность

В снежинках по Рождественской поре...


( -- девятизначное упражнение для концентраций 9-го дня)


Запись 10.01.2009 Аннушке отправляю


в 10:03:07 (10...10) рифмованную концентрацию десятого числа -- "Жила-была подружка-Единичка..." Единица -- это число её дня рождения, а Пятёрка -- число Имени, также, как и у меня. Я заготовила на отправку Олежкиной маме большое письмо, в которое я вложу для неё экземпляр Сказки. Начала прорабатывать Одиннадцатую Книгу Крайона. Мы все должны определиться со своим выбором -- мы остаёмся частью проблемы или уже становимся частью её решения. "Энергия, проявившись, сама подтолкнёт и потянет тебя, ведь на определённом уровне ты связан со своей собственной божественностью, которой доступна полная картина". Я понимаю свои действия, как движимые и подталкиваемые той самой проявившейся божественностью, которая побуждает меня протягивать руку соседним с моим puzzles для восстановления исходной полной картины. А протянут ли они на встречу мне руки, сделают ли, и как скоро сделают свои ответные шаги, покажет степень пробуждения их божественности.


Уважаемая Людмила Викторовна!


ЛЮБИМАЯ МОЯ, в прошлом не состоявшаяся СВЕКРОВЬ! Пока ВАША душа ещё НЕ отправилась в Небесное Царствие, а тело НЕ отправилось кормить червей... Пока Ваше зрение ещё позволяет Вам отличить "А" от "Я"... Пока Вашего любимого сынка окончательно не забила своей ЛИДЕРНО ЗАБОЙНОЙ "ЛЮБОВЬЮ" его нынешняя супруга, я хочу предоставить Вам возможность ознакомиться с уже тремя моими книгами.


В феврале я инкогнито предложила Вашей Аннушке выполнить профессиональную запись моей свежесочинённой песни под названием МЫ -- НАШЕ СОЛНЦЕ , которую я родила, согреваемая невыразимо огромным счастьем моей любви, которой за 27 лет смог научить меня Ваш бесценный "Зайчик", а в моей интерпретации "Медвежонок Винни". Я училась все эти годы правильно любить моих сыновей, я училась любить Бога, и я училась, обретая и вновь теряя Возлюбленного. Каждая следующая наша встреча неизменно оканчивалась расставанием. Я продолжала расти, я продолжала неотступно размышлять: "Почему это происходит вновь и вновь? Что я делаю не так? В чём изъян моей любви? Что мне нужно изменить в отношении к Олегу, чтобы он остался со мной? Что в моих чувствах к нему отталкивало его от меня, хотя было все эти годы ясно, что ему ни с одной женщиной не было и не будет так хорошо, как со мной?" И вот весной 2006 года одна ясновидящая женщина сказала мне слова: "Твоя любовь -- как танк!" Да, согласилась я с ней, действительно, моя к нему любовь -- как танк. И я стала просматривать свою жизнь, я стала переоценивать все её события с позиций тех новых знаний, которые мне открывались, и которые я изложила в книге Как МЫ спасаем Украину. А потом я в виде рассказываемой внукам Сказки написала мою автобиографию -- историю того, как любимый мой музыкант учил меня любви. Именно эту книгу я издала первой и сегодня предлагаю Вам прочесть. Ещё год назад я просто хотела познакомить Вас с ней, а сейчас настаиваю на подробном прочтении. Потому что за прошедший год написалось, день за ночью, слово за мыслью, действие за бездействием, её фантастически неправдоподобное продолжение, главными героями которого стали Ваша ГОНОРНО-непревзойдённая звезда балета и некто молодой её Дон Кихотище, в котором я подозреваю её первого мужа. Эта книга стала квинтэссенцией двух первых. Она написана в форме дневниковых записей, носит название "Наша Главная Песня" и подзаголовок "Полубезумные записки о том, как я к тебе, а МЫ -- К НЕМУ из Цирка в Цирк по Цирку через Цирк". Когда эта книга действительно перекочует из моего компьютера в Интернет, а оттуда -- в головы русскоязычных читателей всего мира, ваша Анечка прославится её непревзойдённым гонором много славнее всех живших до неё ПАВЛОВЫХ, я прославлюсь как начинающий автор, а наш с Вами Лежкин прославится, как супер-совершенство -- "в меру упитанный одарённый мужчина хоть куда, в полном расцвете сил!" Поэтому мне не хотелось бы оставлять Вас в неведении относительно того, как началось, как развивается и каким финалом завершается наше заочное знакомство, которое в моих мечтах уже переросло в долгую творческую дружбу. Поэтому, прежде чем я запущу не позднее марта месяца это наше с ней детище в народные массы, я предлагаю Вам ознакомиться с его содержанием на уровне имеющегося сегодня черновика. Буде Вам интересно прочитать всё это сочинительство, потрудитесь распечатать его достаточно крупными буквами для облегчения чтения.


Людмила Викторовна! К моему номеру 80951867174 добавился 80938018146, а домашний 495461. Моя МЕЧТА видеть Вас живущей, здравствующей и ВИДЯЩЕЙ с прошлой зимы стала ещё горячее. Страусиные прятки Вам не к лицу. Жизнь переупрямит смерть всегда! Ниже -- текст той самой песни, которую Аня упрямится сделать супер-хитом. Её ревность мне понятна сегодня точно также, как была понятна Ваша 27 лет назад. Если Вы выбираете и дальше оставаться на позиции "моя хата с краю", это лишь усилит мою активность во всей этой истории. Движущая моими действиями сила -- самая могущественная сила мироздания -- безусловная Божественная ЛЮБОВЬ! Я пришла к её пониманию через очень тяжёлый урок. И моё горячее страстное желание -- облегчить как только возможно этот УРОК нашей ПЛАНЕТЕ. Вот поэтому я пишу всё, что я пишу. Вот поэтому я делаю все эти "безумства" с "безрассудствами". Вот поэтому я буду и впредь писать книги, песни, письма во все почтовые ящики и вести дневники, фиксируя каждое свое действие, каждую мысль, каждый душевный порыв и ВСЕ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Одна из главных моих ближайших целей -- Ваше исцеление, Ваше прозрение, Ваше БЛАГОПОЛУЧИЕ, Ваша Вечная Жизнь. Сегодня на повестке дня -- неумирание живущих и воскрешение ушедших. Это -- тема моего творчества, работы моей души, которую я буду выполнять и впредь вопреки любому противостоянию! Я призываю Вас задуматься: иду ли я КУДА-то или топчусь на месте? Живу ли я или доживаю? Учусь ли я ЧЕМУ-нибудь сегодня? Остановилось ли развитие моей Души необратимо-безвозвратно? ЧТО я делаю для спасения и что могу сделать? КАКУЮ мысль содержит в себе смысл моей жизни? ГДЕ предел моей мечты? Неужели на Осипке рядом с Владимиром Ивановичем на глубине двух метров в четырёх заколоченных досках?


С любовью, уважением и надеждой на скорую встречу Васильева Лена.


Запись 11.01.2009 Для Аннушки напоминание о том, что я жду её решение в 11:12:37


(70) MYZA "Владычица Морская глупо прячут тело жирное в утёсах? Никак не одуплЯms?"

Итак, пока у меня медленно и болезненно затягивается рана, оставшаяся после удаления зуба, Анечка медленно и болезненно ознакамливается (ли?) с полученной (ли?) от меня информацией? Вечером не могу не отправить мою улыбку


MYZA 22:14:05 (9) "ЧУМАзая МАВРОподобная ОТЕЛЛА душит плюшевого ДЕЗДЕМОНА приёМАМАМИ сумо:)"


Запись 12.01.2009 На время 11:11 заряжено "Девочка! Твоё молчаливое ДОБРО на отправку БабЕньке черновичка я вже маю. YES?" Телефон сообщил о доставке в 11:11:34 1+1+1+1+3+4=11 (одиннадцать -- по Крайону -- число уместного духовного просветления).


На кухне варятся картошка и горох.

В мозгах кипит работа мысли.

Свою судьбу по-буквенно исчисли,

Иначе может посетить тебя врасплох :).


"1. Не ставьте никаких промежуточных целей.

2. Не высказывайте совершенно никаких предположений относительно чего бы то ни было.

3. Никогда не отбрасывайте идею, которая кажется невозможной, особенно если она исходит от молодёжи". Крайон


Запись 13.01.2009 Утром делаю выписки из Крайона:


Вдруг телефон "ЕВА'ева" принимает сообщение от моей квартирантки Анастасии "перезвоните мне" -- время 11:11:11!!! А в это же время 11:11:35 с номера "Жизнь" Аннушке отправился анекдот:

-- Барыня! Какую ПЕСНЮ поём?

-- Какая там песня, холоп, нога в колесе застряла!

-- ЭЙ! ЗАЛЁТНЫЕ! НогаАА застряЯЯллла в колесеЕЕ...

НОТЫ ГОТОВЫ! Поём?


Запись 14.01.2009 Открыла сегодня второй том А. Петрова "Сотворение мира" случайно (?) на 252 (9) странице -- тот самый дневник Марины Владимировны, выращивающей новые ноги. Её запись 28 декабря 2000 года, в котором они похоронили очень тяжело умиравшего их котика Пусеньку, который взял на себя горести их семьи. Женщина без ног, с сахарным диабетом, полуслепая, доведенная болячками до суицидальных мыслей, пишет: "Всё-таки по жизни я большой оптимист и романтик. Я люблю мечтать, постоянно верю и надеюсь на лучшее. ... Ноги постоянно растут, но толчки и кипение слабое. Аркадий Наумович на это вчера сказал: "Медленно, да верно". Главное, что настроение у меня хорошее и вера в будущее большая-пребольшая".


А со страницы 260 выписала слова Аркадия Наумовича "Если с вирусом СПИДа встретится в бою боле сильный противник -- справиться с ним проще, чем с насморком. Но тех, кто может вот так вдребезги разнести вирус СПИДа, -- единицы. Да ещё к этим единицам надо прорваться сквозь кордоны Минздрава, регулирующего и направляющего потоки больных этим страшным заболеванием прямо на кладбище". Всё это я переписывала в дневник утром. А вечером Сергей, обеспокоенный своей неизвестной болячкой, в которой он подозревает опухоль, стал расспрашивать меня о тех целителях, которые работают по Учению Грабового. Что я могла ему ответить? Как объяснить слепому красный мак и голубое небо? Как объяснить глухому Ля минор и До мажор? Как объяснить первокласснику возведение в степень? Как объяснить линейному сознанию многомерность?


Запись 15.01.2009 -- День Девятки. Утром диалог с Сергеем:

-- Есть медицина ХХ века, которая поздно или рано отправит тебя на кладбище. Есть медицина XXI века, которая уже сегодня исцеляет людей без лекарств и без операций. Возьми эту книгу, прочитай две страницы.

И в ответ слышу от него:

-- Бумага всё стерпит. Ты уже достаточно натаскала журналов и книг. А сама -- больная. Что же ты никак не вылечишь свою психику?

-- Моя психика уже здорова. А ты, как видно, всё ещё живёшь в ХХ веке. А те числа на календаре -- 2009 -- такая же фикция и обман, что и в тех книгах, которым ты не хочешь верить. Бумага ведь всё стерпит!

Прочитала ему слова американского физика Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана:


-- Это всё философия!

-- Какая философия? Законы физики и биологии? Вот тогда, когда твоя болячка припрёт тебя к стенке и ты возопишь: "Я на всё согласен, где там твои "шаманы"? Тогда для тебя может оказаться уже слишком поздно! Ты очень сильно боишься угодить за мной следом на Седова? Тебе легче отправиться прямиком к червям!!??

-- Я с тобой церемониться больше не буду. Вызову бригаду, и лечи дальше свою мозготрахнутость!

Поговорили! Этот продолжающий угрожать мне психушкой идийёт с Андреем под ручку отправился к ВРАЧАМ, а я взялась раскладывать в компьютере "Паука", загадав, что если пасьянс сойдётся, то мне удастся его спасти вопреки его страхам и сопротивлению. Пасьянс оказался недурён -- 99-я выигранная мною за 234 (9) хода игра, в которой мне насчиталось 1066 (4) очков. Тот рекорд, который мною был поставлен в новогоднюю ночь, когда я работала над Аниным счастьем, пришёлся на 50-ю выигранную игру за 134 (8) хода и на 1166 (5) очков! Та работа была сделана на "отлично", а эта -- потрудней и похлопотнее -- пока на "хорошо".


Крайон учит "расслабиться и дать Богу указать им путь". Какое указание Сергей сегодня получит от эскулапов ХХ века? Какой он сделает выбор на перекрёстке: ПРЯМО -- кладбище, НАПРАВО -- два кладбища, НАЛЕВО -- три кладбища, НАЗАД -- вечная жизнь? Вот ещё слова Крайона: "Без разрешения другого человека никакое количество энергии просветления не может быть передано ему с целью изменить его. Вы не можете, со всем вашим просветлением, духовно насаждать что-то другому человеку, который этого не хочет. Это против правил. Это невозможно. ... Вы столько всего пытаетесь со-творить в своей жизни! Ограничения останавливают музыку. Если вы хотите со-творять, то пусть начнётся танец!" Ах! Пусть его там СЕЙ ЧАС запугают до последнего До бемоля! Чтобы дал себе самому разрешение получить эту целительную энергию просветления! А я буду дальше танцевать наш гармоничный ТАНЕЦ!

А вот какими словами дух подтверждает мой призыв к перепросмотру всей Планетной Истории:


Вечером поздравляем Лерочку. Ей уже ТРИ ГОДИКА! Папа с мамой подарили ей попугайчика, которого назвали Мойшей. Дай, Бог, тебе, внученька, благодати бесконечной, жизни вечной, счастья настоящего, родительской Божественной любви!


Запись 16.01.2009 Дочитала Крайона, насытилась энергией, хлопавшей меня по плечам одобрением, исцелением, просветлением. Пишу вечером под впечатлением осознания моей многомерности.


КТО Я?


Маленький волшебник-эльф, играющий на арфе, -- это Я?

Я -- это пустынный знойный ветер?

Полнолунный романтичный вечер?

Сама Гея -- плодородная кормилица-Земля?

Золото-алмазное старинное кольцо,

На котором руны вензеЛяМи-письменами?

В зеркале счастливое лицо,

С истинными жизни ИМЕНАМИ?


Я -- листок на ветке Древа Жизни,

Пьющий соки с помощью Корней,

Пьющий влагу из Земли своей,

Помнящий о Матери-Отчизне...

Я -- святой журчащий ручеёк,

Бьющий родником из её недр,

Я -- звенящий Фа диезом кедр --

Всей Любви Божественной исток!


Я -- безмерно малая песчинка,

Атом -- Солнечной Вселенной гражданин.

Я -- зелёная тончайшая былинка,

Я -- огромный многотонный исполин...

Сколько во мне жизней воплотилось?

Чей же опыт я в моей крови несу?

Бабочка среди цветов не заблудилась,

Словно Белоснежка в сказочном лесу?


В поднебесье Солнечной Короной я сверкаю!

Радугой-дугой после апрельского дождя!

Многомерную мажорную симфонию играю

В Божьем Храме Жизни тоже я...!

Во мне -- мудрость Бога, Его вековая сила.

Во мне -- Его огненная страсть страстей,

О которой я мою судьбу просила,

О которой -- моя -- Богу -- Песнь Песней!


Сергея таки запугали эскулапы до истерики.

А я продолжаю танцевать НАШЕ со-творение!


Как приятно что-то сочинять,

Поднимая словом, пробуждая,

Новые глубины открывая,

Человечество в Любви объединять.


Запись 17.01.2009


MYZA В 11:40:45 набираю Анин номерок +380505779813, а вдогонку отправляю сообщение "Сумма чисел времени звонка 11:40:45? А страниц в книге уже 271. ПишемSs?"


Далее прописываю Нимоськину двумя порциями 12:22:41 (12) "Всё всегда благоприятно, чисто, внятно и светло. Если что-то непонятно, отыщи..." и в 12:33:03 (опять 12) "...отыщи своё число. Пусть оно тебе покажет, что лечить и как спасать, пусть оно тебе подскажет, что любимым отсылать. Числа все имеют смысл, свой сакральный мудрый знак. Числа все содержат мысль, разберись, ЧТО..."

После этого Аркадий Петров мне со 129-й (12) страницы подаёт мысль Фёдора Михайловича Достоевского из 20-го тома собрания сочинений -- стр. 172 (перевёртыш с моей 271-ой):


Пишу это всё в тетрадь, беру телефон, пишу нашему "обидчику"


NIMOSKIN в 13:35:45 (12 вновь! -- это привет от Семьи, от Древа Жизни, от семи моих больших и маленьких "Я"): "Милорд! Великий Эпилептик Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ был ПРИПАДОЧНЫМ СУМАСШЕДШИМ?"


Почему люди стыдятся своих диагнозов? Почему эта информация так строжайше конфиденциальна? Не потому ли мы так тщательно оберегаем её от ближних своих, что стыдим-с-я тех своих пороков, тех своих душевных изъянов, тех своих мелочно-порочных ячечных мыслишек, тех своих барьеров и заборов, которые мы настроили в своих мозгах? Которые -- ИМЕННО и поимённо эти наши заборы -- и порождают в наших совершенных телах наши немощи!? Объединяяя наши Я в одно целое, устраняяя между ними заборы, исцеляяя, восстанавливая целостность, цельность, совокупляяя эти разрозненные "Я" в одно целое "МЫ", мы устраняем предпосылки нашим заболеваниям в самой их сердцевине -- в глубине нашего клеточного ядра! Где я? Нигде и везде. Я сейчас дома у компьютера. Я же сейчас же рядом с сыном одним и рядом же с сыном другим, который от меня за тысячи километров физически, и, как ему думается, за сотни световых лет духовно. Я же сейчас помогаю исцелению Сергея, я же сейчас же воскрешаю предков. И я всегда, везде, всеми моими "я" рядом с возлюбленным моим, который по всем раскладам должен быть сейчас в цирке на работе. Родной! Успехов тебе! Счастья, благополучия и здоровья в союзе и в согласии со всеми твоими "Я"!


Вечером надумала нашего Милордика "побеспокоить" NIMOSKIN 19:04:40 (18) "NimosЮ! Черрновичок для прротокола наагУКал? Анютту на 5 раунд натаскал? А прросто ПРРОСТАТИТ уже сверрБИТЬ ГОЛОВКУ сквозь извилину кишки?"


Я думаю о поездке к консулу в понедельник. Это будет Православное Крещение. Это будет день Четвёрки. Это будет канун 80-летнего юбилея нашего семейного Владимира Ильича. Это будет первый день Серёжиного так долго откладывавшегося лечения. Дети мои! Вас у меня сегодня четверо. Я прошу у Бога для вас самого лучшего. Самое лучшее уготовано вам на земле Израиля, на которой вы побывали летом? Да будет так! Самое лучшее уготовано вами для себя на российской земле? Да будет так! Самое лучшее для вас -- следовать вашими непроторенными дорогами? Да будет так! Я отныне не тащу вас никуда, никуда не толкаю, не держу, не принимаю ничью сторону. Предоставляю синхронистичности наших общих со-творений вывести нас максимально благоприятным путём на самый эффективный вариант развития событий. Я прекращаю воевать за ваши жизни. Я прекращаю колотить кулаками в ваши закрытые глухие двери.


Вам пока не виден результат? Вам не слышны эти диезные песни и никакого такого ТАНЦА вы пока вокруг этого шарика не замечаете?


Запись 18.01.2009 А Андрей мне всё пытается доказать, что "жизнь", оказывается, для того, чтобы "просто жить", а "не морочить людям головы идеями о вечной жизни". Да только, сынок, люди почему-то до сих пор предпочитают пока уходить из жизни. Один -- в обнимку с бутылкой водки. Вторая -- забив лёгкие и сосуды никотином. Третий -- выпрыгнув в окно, отодрав фанерку. Четвёртая, певшая весело когда-то "Я -- Евпачка, ты -- Евпак. Ты -- на воле, я -- в дурдоме, мы не встретимся никак" -- наглотавшись галаперидола. Пятый -- вставив себе метровую свечку в задний проход. Шестая -- угодив под самосвал. Седьмой -- состарившись до маразма и одряхлев до полной беспомощности... А восьмая вдруг надумала просто жить -- просто безбедно, беспроблемно, бесслёзно, безболезненно, бесстрашно, бессмертно, бесконечно -- безБЕСно! ПРОСТО жить... Почему ТЫ себе этого ПРОСТО не позволяешь? "Вот когда ВСЕ ПОВЕРЯТ в воскрешение и вечную жизнь, тогда и я разрешу себе в это поверить. А пока буду дисциплинировано пить трижды в день мой кар-ба-ма-зеп-пиньчик и просто жить, привычно ожидая, каким же способом и как скоро моя душа решит покинуть моё безмозглое тело, заставив его напоследок хорр-роше-еннько помучиться?" Ты обвиняешь меня в жестокости и бессердечии по отношению к человеческим страданиям? А как ещё к ним прикажешь относиться, если вы все так трепетно и обожательно за них цепляетесь, запрещая себе даже допустить мысль о безболезненном освобождении от них? Какими ещё насмешками о белых тапочках заставить твоего трусливого батяню обратиться за исцелением к медицине ХХI века? Без уколов! Без анестезии! Без операций! Без анализов! Без боли!!! Через управляющее ясновидение он открыть себе дверь в вечную жизнь отказывается? И мне ещё надо со-страдать его добровольным мазохистским страданиям? И мне ещё надо продолжать рвать себе душу и со-болезновать вашим бесценным болезням? Он хочет пройти ещё раз чрез врата смерти и реинкарнировать потом моей новорождённой дочерью? Аминь! Он хочет пройти ещё раз через смертный опыт и потом воскреснуть? Дважды Аминь!! Он хочет провести свою душу через зал славы, получить свой наработанный этим воплощением опыт и влить свою энергию лет на 200 в возрождающуюся Гею? Трижды Аминь!!! А если он решил пройти пятью кругами адских мучений, прежде чем откроет себе доступ к вечности, то это -- его свободный выбор, которому я не имею права препятствовать ни одним моим "я".


На развилке путеводный камень видишь?

Что на нём начертано? Прочти!

Голос Духа в своей черепушке слышишь?

Пробуждайся, одупляйсь, не спи!


Беру в руки телефончик, пишу Аннушке -- на часах 11:11 -- MYZA "Никошеньку колбасят судорожные приступы? А РАК [телефон даёт РАЙ] в МАТКЕ растёт день ото дня?" Отчёт о доставке 11:17:26 (ей тоже 18 раз пожелание вечной жизни, как и вчера вечером Пашке).


Андрей не соглашается с моими словами, что папин одноклассник Сергей Ребров хотел отправиться в могилу, когда догонялся водкой. Нет, сынок, его душа, исчерпавшая все ресурсы развития в этом теле, поторопилась продолжить своё бытие в более эффективной форме. Вот так люди передают эстафетную палочку своей жизни из рук в руки. И я пытаюсь втемяшить вам всем, что в наших силах, в нашей воле -- оставить её себе на веки вечные, сохранив нынешнее тело, оздоровив его, исцелив все изъяны, возвратив к состоянию полноценного стопроцентного здоровья с помощью души, духа, сознания, переключив его с режима "смертный" на режим "вечный".


Беру третий номер (191-й) журнала "ЛЕХАИМ" за 2008 год. Выписываю из статьи Симона Джекобсона "Снова Ирак" раздумья о Пуриме: "Почему для евреев было так важно в Пурим подтвердить свою верность закону? Опыт Синая по существу знаменовал собой взаимопроникновение двух миров, материального и духовного, и задавал цель человеческого существования ... освящать вселенную и создавать "дом Божий" на нижних уровнях бытия. ... Преображение материальной вселенной в духовную энергию -- это партнёрство, симбиоз Божественного и человеческого. ... В Пурим люди, по собственной инициативе, признали возложенное на них Богом поручение. ... Пурим оказал влияние на всю историю, побуждая народы Земли смирить свои устремления "от Амана" и открывать в своих душах Божественное начало. ...


БУРЕВЕСТНИКАМ.


Маяк стоит на камне, на скале-утёсе,

Маяк пути Господни освящает,

Светом Души дорогу к жизни освещает,

Всем помогая разобраться в жизненном вопросе.

Всем помогая выбор сделать к жизни верно,

Лехаим опрокинув рюмку красного вина,

Чтоб рухнула та древняя завеса, та стена,

Которая так долго всех держала в рабстве откровенном.

Ты лбом упёрся в эту стенку, и НИКАК?

Никак не можешь ко свободе обратиться?

Смотри: там -- впереди -- как будто что-то начало светиться?! --

Это сквозь бурю урагана видим мы МАЯК!


А я всё думаю, куда мне вставить написанные в 1928 году строчки Маяковского о молодости?


ЖИВУ СЕЙЧАС!


Не откладывая жизнь "на завтра",

Я живу мгновением "сейчас".

Я сижу сегодня в хедере за партой,

Я учусь живой быть каждый час.

Вечности учусь я у снежинки,

Что сошла на землю с голубого неба.

Нежности учусь я у травинки,

Той, что крепко спит под белым снегом.

Малости учусь я у пылинки,

Что танцует в солнечном луче.

Теплоте учусь у тоненькой лучинки,

У огня, горящего в предпраздничной свече.


Меня учат люди, книги, сны и числа,

Меня учат мудрые слова,

Музыкально-красочные мысли

Им в ответ рождает голова.

Я учусь мечтать и быть счастливой

Тем, что я творю свою мечту --

Быть Божественно красивой и любимой,

Видеть мирозданья красоту,

Видеть, слышать, понимать и верить Богу,

Свою радость в гармоничной песне изливая,

Жизнь со светлою улыбкой прославляя,

Пролагая детям к Вечности дорогу.


Запись 19.01.2009 Я -- в пути. Чем нас сегодня обрадует в Днепропетровске израильская консулит Елена Король? Ожидая своей очереди, конспектирую из "ЛЕХАИМА" статью Адина Штейнзальца "Сущность рабства": "Тяжёлый труд сам по себе -- вовсе не основной признак рабства, равно как и праздность и дармовая рыба -- отнюдь не обязательные атрибуты свободы. Суть рабства в том, что труд раба безраздельно принадлежит другим. Сам раб не определяет цели и задачи своей работы. ... Подлинное состояние рабства возникает в тот момент, когда раб забывает о том, что он раб. ... Выход из рабства вовсе не равнозначен обретению беззаботности. Скорее наоборот: свободный человек больше, чем раб озабочен своим трудом и его результатами. Выйти из рабства -- значит начать работать на себя, руководствуясь своими целями и интересами. Сегодня, как и три тысячи лет назад, выход из Египта по-прежнему актуален, по-прежнему оказывает влияние на весь еврейский народ в целом и на каждого еврея в отдельности".


Я захожу к консулу около 11-ти. В это время на номер ЕВА'ева безуспешно пытается дозвониться Йонатан из России в 11:49 и некто в 11:07 под номером +380994261192, который то сообщает, что его не обслуживают, то он вообще неправильно набран. Вот мне с вами всеми наш сегодняшний танец -- пляшите, дорогие Злотниковы, под дудку вашей прапрабабушки Тамары Зямовны. Уговаривайте ЕЁ государево величество -- Владычицу Морскую, решающую за всех за нас нашу счастливую еврейскую судьбу. Выхожу. Этому "неправильному" номеру ехидничаю:


"Мы очень хотели здесь сегодня Кого-то услышать? Ку-ку, мой мальчик!"


Оле отписываю требования Елены Король, а приехав домой, обнаруживаю новый не принятый звонок в 15:29:37 (9) с номера 80612322018. Ц╕каво! Хтось ЦЕ м╕г бути? Кормлю гривнями мой life:) и отправляю


Анечке в 17:08:34 (5) "Ты всё читаешь? Я ВСЁ ПИШУ! ЖДУ ТЕБЯ, ЖЕНЩИНА! 11 слов с Олежкиного номера дождусь?"


Жду нашего коллективного решения о выходе на свободу. Выйти из Египетского рабства СЕГОДНЯ -- это не значит сменить ПМЖ с Украины на Израиль. Выйти из этого рабства сегодня -- это освободить своё сознание из тисков рабской психологии. Увидеть и очень сильно возжелать исполнения своей мечты -- мечты не об очередной игрушке-побрякушке, мечты не о большом красивом просторном доме на берегу Мёртвого моря или в Швейцарских Альпах, рядом с которым нас через лет 30-50 похоронят наши внуки, мечты не о миллионных сверхприбылях, которыми в эти полвека ты сможешь удовлетворять прихоти своего жалкого "я" разными приятностями. Выйти из рабства сегодня -- это построить на нашей планете Новый Иерусалим -- Дом Мира, в котором большая семисот-семидесяти-семи-миллиардная 7Я, свободная от болезней, свободная от распрей, свободно руководствующаяся своими земными целями и интересами, свободно творящая Добро во Имя Жизни на Земле, приступит к возрождению обетованного нам Всевышним РАЯ.


Что МЫ с ВАМИ сделали для этого сегодня -- 19-го января 2009 года?

О! Мы восстановили руками и средствами Тамары Зямовны ПАМЯТНИК на могиле её сестры!

О! Мы пробежались глазками по нашим Зинов╕ям Израилевичам Николаевским с Соф╕ями

Сохновнами Немзер, записавшимися 4 мая 1921 года "украинцами" в селе

Медвежье Полтавской губернии, где они произвели на свет дочь Марию!

Мы пробежались ушками по нашим Мариям с Иванами -- по нашей семейной байке о том, как Мария готова была назваться полькой, записать дочку русской, только бы уберечь её от нового геноцида, в то время как её Иван сложил голову на фронте той войны!

О! Мы поняли, что у евреев не принято хоронить прах одного усопшего в могилу другого!

О! Мы услышали из уст израильской консулит напоминание о НАШИХ диагнозах!

О! МЫ дружно обвинили друг друга во всех смертных прегрешениях!

О! Мы поигрались в телефонные Кошки-Мышки с нашими друзьями и подружками! И в 21:11 поставили многомерное многозначное многозначительное


Запись 20.01.2009 Утром в 9:11:30 Аннушке пишу страшилку:


"Мне к номерам 0442877283 и 0444056554 завалить сегодня в гости на презентацию?"


Неопознанный номер 32-20-18 оказался запорожским "Сохнутом" в лице Александра Семёновича, предложившего свои посреднические услуги в поисках выхода из этого исхода. Дуже ц╕каво, какими аргументами он сможет убедить нашего с╕мейного ╓врейського матр╕арха, геро╥чно свидетельствующего всему миру о своём Посвящении делу спасения мира от дьявольских происков, позволить Елене Король заглянуть в её святой неприкосновенный документ: какою же национальностью записались Зяма и Соня в 1944 году в магнитогорском ЗАГСе, когда регистрировали дочь Тамару?


В заключение той статьи, которую я вчера прорабатывала, Адин Штейнзальц сказал: "Сценарий выхода из Египта обращён к каждому еврейскому сознанию, к каждой еврейской душе, и тот, кто не сумеет воплотить этот сценарий в свою жизнь, в какой бы стране он ни находился и каким бы уровнем внешней свободы не пользовался, так и останется рабом фараона в Египте".


Запись 21.01.2009 При наборе в телефон новых стихов обнаружились такие соответствия:

62365 даёт РАЗУМ-СВЕТО-УВЕРО;

653669 -- СМЕРТЬ-УПЁРСЯ-УНЁССЯ-РОЕТСЯ;

25363 -- АНДРЕ-ВПЕРЕ-БОДРЕ.

Слово РОЖДАЕТ-СОЗДАЁТ-СОЗДАДУ.

254 -- бой, гол, вол;

2545 -- воин, боим, амин, Анин;

25452 -- война, волна, боинг, внима;

254522 -- голова.

Словечки для новой песенки?


Моё солнечное Солнце...

Моя лунная Луна...

Моя светлая Весна,

Заглянувшая в оконце...

Моя песенная Сказка

Моя сказочная Песня

И апрельская весёлая улыбка -- это ТЫ.

Твоя радужная Радость,

Твоя ловкая Синица,

Твоя смелая Жар-птица,

Нежно-сладостная благость.

Твоя сказочная Песня,

Твоя песенная Сказка,

И апрельская прозрачная слезинка -- это Я.


МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНИ.


Я вижу жизнь большой и яркой сказкой,

Я слышу её музыкой ручья,

Не прячась под фальшивствующей маской,

В этом спектакле в главных ролях Я!

В бушующем Отелло чёрном -- моя ревность,

Моя безудержно-стремительная страсть.

А в его Дездемоне -- моя пламенная верность,

Моя любовь, и преданность, и нежность,

Себя отдавшая в его слепую власть.


Я себя вижу в басенном Эзопе,

В мечтательно-возвышенной Сафо,

В страдающем закомплексованном Эдипе...

А иногда я чувствую себя гранитною скалой,

Что миллионы лет стоит в мороз и в бурю,

Той, на которой возведён маяк,

Чтобы светить сквозь мрак не просто так,

А для того, чтобы морячка и рыбак

В пучине Нептуна не утонули..


За миги-годы, дни-тысячелетия

Я побывать успела всем и вся:

Училась быть и пряником, и плетью,

Горя в кострах, под перекладиной вися...

Мне интересно ощутить себя петрушкой,

Редиской и капустой, что покрошены в салат...

А каково побыть беспечною кукушкой,

Подкинувшей своё яйцо подружкам?

А желатином, помещённым в мармелад?

На Пурим я одену свою нынешнюю маску

И допишу сегодняшнюю СКАЗКУ!


Да, дорогие други и любимые подруги! До Пурима имеем ещё недель.


Нимосеньке в 21:41:15 (77) пишу

"Ощущаешь счастье каждый миг?

Каждое мгновенье своей жизни?

Настоящего СТОяЩЕГО достиг?

Увидал при жизни коммунизьму?

Подними глаза на высоту небес:

кто выводит воинство их счётом?

Кто даёт Земле ускоренный прогресс?

Кто от страха перед жизнью вечной срёт помётом???

Почему я УГОВАРИВАЮ ВАС поверить в жизнь?

Почему вы этой простой истины боитесь?

Почему к Единству Духа не стремитесь?

В чём мерещится вам фобский демонизьм?"


Запись 22.01.2009 Аннушка! Светлое моё спасаемое дитя! Ты читаешь (ли?) мои новые рифмованные послания? Ты читаешь там Крайона и Анастасию? Ты начинаешь пробуждать свои отравленные никотином мозги? Уведомление о вручении бандероли до сих не получено. Отправляю на номер МУЗА


в 10:38:52 (100!) MYZA "Девочка! NOW мы с Олегом можем возобновить переписку и свидания за твоей спиной. Но Я не хочу, чтобы ты жила дальше обманутой несчастной одиночкой, ковыряющей засохшие какашки под Никошкиным хвостом. ВЗРОСЛЕЙ!"


Ещё в прошлом январе, когда вся эта наша песенная эпопея ещё только начиналась, мне некая осваивающая объединительные методики просветлённая Дама всё пыталась втолковать, что "моё -- личное, моё -- интимное, моё -- сокровенное -- НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО! Оно было моё, есть моё, останется моим. Чужая жизнь -- это чужая кладовка, в которую залезть -- ни-ни!" Но оказывается, что личное -- интимно-сокровенное -- может быть и становится таким же значимым и вселенски грандиозным, как и общечеловеческое. Это происходит в процессе достижения Душой кристальной чистоты. Песнь Песней иудейского царя Соломона -- частная романтическая история двух влюблённых -- содержит описание глубинных взаимоотношений Бога с человечеством. Поэтому и моя маленькая -- крошечная -- ничтожная и мизерная в масштабах мироздания личная история МОЖЕТ выглядеть такой же красивой и универсально гармоничной, как и любая другая -- такая же частная и такая же сокровенная, если она рассматривается в ракурсе всеобщих связей, которые как раз и призваны восстанавливать ТЕ САМЫЕ объединительные методики, которым нас всех учит Григорий Петрович, но которые мы видим лишь как управляющие визуализации, оставаясь при этом друг другу ЧУЖИМИ, даже почувствовав некое духовное родство и даже ощутив некоторую степень гармонии взаимоотношений. И тогда, когда ты в своём воображении объединяешь всех и вся, постарайся при этом чувствовать и понимать эти взаимосвязи, которые ты рисуешь в своём воображении, не только как отвлечённые картинки объединения Кого-то Где-то Там-то, а как объединение своей собственной ДУШИ со всеми-всеми-всеми так же красочно, гармонично, полифонично и полноценно, как твоими руками 7 миллионов пазлов складываются ежедневно -- душа к душе -- в одну безупречную совершенную картину мироздания. А у нашей Тамары Афанасьевны не сегодня-завтра "возвратится тридцать третий год". Как нам сегодня эту темень просветлять? Каким набатом к жизни вечной пробуждать? Какими аргументами вас дальше убеждать? Какую красочную перспективу впереди нарисовать, чтоб вы, чтоб ВСЕ МЫ обратились к вечному развитию, чтоб возмечтали Иерусалим Небесный возжелать? АНЯТА наша ещё долго будет буксовать? Эти последние пять вопрошаний отправляю на номер МУЗ в 19:38:12 -- выходит 69 -- таинственный и труднопостижимый мистически-эзотерический женско-мужской перевёртыш, превращающий шестёрку в девятку.


7я Семьи живут большой ЛЮБОВЬЮ:

Невестка здесь не ссорится с свекровью,

Зять тёщу носит на руках,

Братья и сёстры помогают внукам

Без мук и оплеух идти к наукам,

Нести премудрость века в головах.

Здесь папа-армянин гордится дочерью-еврейкой,

Здесь шурин-немец деверю-цыгану лучший друг.

В большой семье тебя не оболгут злодейкой --

Все хороводом выстроились в круг...

Так я СЕМЬЮ БОЛЬШУЮ понимаю

И все народы к БРАТСТВУ призываю.

Я живу на десять лет вперёд,

Стрелку часовую подгоняя,

Цифры на часах переставляю --

Устанавливаю ускорения рекорд!


В 22:19:56 (7) Отправляю на номер МУЗА "Анятка тормозно буксует балетною коровой на январском льду?" Завтра -- 23 -- развитие всех элементов реальности в направлении реализации задач Бога.


Запись 23.01.2009 Вчерашним вечером придуманные строки отправлю утром двум не МАЛЫМ мужичкам. В 9:18:59 (четыре девятки и 5!) -- ОЛЕГУ на номер МУЗ


"Да будет Воля Твоя на Земле, как и на Небе!


И да придёт скорей на Землю Царствие Твоё!


И с благодарностью о нашем ежедневном хлебе,


Скажу: ДА БУДЕТ мирно, чисто и благословенно


СВЯТОЕ ИМЯ незабвенное Твоё! 5433"


ПАВЛУ на номер Нимоськин в 11:12:29 (7)

"Задачи Бога МЫ REALизуем,

Все элементы развивая БЫТИЯ.

Наш путь наверх пока непредсказуем.

Что послезавтра буду делать Я?

Я мысленно расширюсь, в ширь раздамся,

Я новую realьность Со-творю,

Душой и телом вечным воссоздамся

И каждому горячую частичку сердца подарю.

Моей любовью солнечной согрею

ВСЕ грани, ВСЕ аспекты, ВСЕ миры,

Моим сознаньем истинным сумею

Достичь вершины той Божественной Горы,

Свою молитву отправляя Богу,

Прокладывая в Новый Иерусалим дорогу!

ПРОБУЖдаЕМsYOU, детишки! 5433?"


Мои какие-нибудь скептически настроенные читатели ещё не обвинили меня в навязчивом повторении на разные лады одного и того же? А сколько раз человек должен услышать одну и ту же информацию, чтобы она "зацепилась" за его мозги? Чтобы протоптала в извилинах наших свою извилистую дорожку? И если ты дочитамши, добежав через все повторы, до этого слова, то оно тебе полезно, интересно, нужно!? Завтрашняя концентрация -- 24-я -- из формы человека получить любой объект. Мне сочинилось стать Роялем.


Нимосеньке для поддержки высоких вибраций в 14:06:18 (11) с номера ЕВАева: "Мои ОстАНН╤╥ МгновеньЯ сосчитались?

Кому-то принесли БЕССМЕРТЬЕ, а Комусь ПОЗОР?

Наши мальчишки срANNо обосрались,

Девчонки дружно поднялись в мажор!"


Ещё "моему Малому дружку" в 17:33:06 (11!) "Скоро Сказка сказывается, да не скоро синяки заживают -- думал Олежек-дездемон после разборок с Анькою-ОТЕЛЛОЙ. Nimosенька! Ты пекинесик-СУКА?" Молчит, сучонок, ничего "кикиморе" не отвечает? А в мае лихо мне брызжал слюной! Отправлю концентрацию 24-го числа -- ОЛЕГУ предназначено, а кем прочитано? В 17:52:35 (69...35 -- это наша с Ним прерванная пьеса!)


Я -- ЧЕЛОВЕК-РОЯЛЬ!


Мои натянутые нервные волокна -- это струны,

По всему телу -- клавиши на 7 октав!

Могу ваш слух порадовать сонатой Лунной,

Все звуки мироздания в себя вобрав...

Могу защебетать вам соловьиной трелью,

Могу исполнить празднично Концерт

Стаккато-Ре-мажорною капелью,

ЗаписАННОЙ на RW-диск, положенный в конверт.

Ты этот диск откроешь в ноутбуке,

Он Тебе расшифрует Единицы и Нули,

И в том ЕДИНОМ Фа-диезном звуке

Услышишь Ты признание в Любви...

ANN бандерольку ПОЛУЧИЛА.

А present VINNI собирается вручать?

.


На номер МУЗА я ехидно-пре-ехидно ей съехидничамши в 18:24:42 (как красиво! -- а в итоге 12!) "Аннище! Твоя пекинская сучонка потеряла голос? НИКАК не выпустит ЧЛЕНИЩУ из ЗУБИЩ? О! Понимаю: оне захлебнувшись спермой сифилисно-кобельЯчьЯй!".

А нашему сучоночку NIMOSKIN в 20:12:25 (и тоже -- видите? -- 12 раз привет от Древа Жизни):


"Я повторяться не устану,

На все лады НАМ Жизнь превознося,

Моей настойчивостью Я заставлю нашу АННУ

Её успеху, славе, счастью, жизни, материнству не ПРОТИВиться".


Запись 24.01.2009 Утро-то у нас-то, как всегда, вечера мудренее. Пишу Анечке в 8:44:15 (4) "Неотъемлемый признак зрелого ВЗРОСЛОГО человека -- это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Какую СОСКУ сосёт 9 месяцев твой фашизмёнок? Папа-мама к 30-ти годам не научили его говорить, цепляясь мизинцами, МИР-МИР-НАВСЕГДА? Тётя бабусЯ Яга учит?" О каком МИРЕ МЫ здесь речь ведём? Что может сказать этот чёрный рот, заткнутый соской-клЯпом? И я ему таки выскажусь! 8:57:07 (сумма чисел 72, сумма цифр -- 27) на номер NIMOsькин "Чё, XYЯ$О$! Намертво присосамшись к половому органу Пола Джоанидиса? Nikoshiному? ВКУСНО?"


Пишу порциями на Олежкин номер. Читайте! Думайте! Одупляйтесь!

9:46:11 (12 ... 3)

Куда ведёт НАС НАШ кабацкий ЛИДЕР?

Куда наши земные ЛИДЕРЫ ведут страну?

Кто Там Кого Когда и Где обидел?

Кто искупает человечества вину?

9:55:37 (101... 2)

Учитель за Учение посажен за решётку.

Ученики ЕГО всё манны с неба ждут.

А ЛЮДИ в белых тапочках на кладбища идут,

Отпсывая танго, джигу и чечётку...

10:47:18 (12... 3)

Какой невидимый moneyПУТОР дёргает за нитки?

Какое МИРовое ЗЛО сидит у нас в мозгах,

Зациклившихся на доходы и убытки,

Засевших крепко за решётку, ИМЯ коей СТРАХ?

11:04:04 (19... 1)

Чего сейчас боится наша Анна?

Чего страшится в Питере Иван?

Чего ждём, ЛЮДИ, сиднем сидючи болвАННО,

Уткнувшись в телевизоры, а мысль свою заткнувши под диван?


А ВЕРА испугамшись вновь ДУРДОМА?

А Свету с Колей не боится повстречать?

Петрович-то в тюрьме, а ТЫ -- у себя дома!

Что? На Седова? Вновь ЛЕЧИТьСя? Лучше подождать!...

Пусть Ленка там сидит со своим БРЕДОМ,

Поёт о Боге и о Родине, и колет клопиксол!

А Вере пора Настю с Анечкой кормить ОБЕДОМ:

-- Серёжа, Костя! Все скорей за стол!


А Ленка продолжает СЛОВОМ маразМАТИТЬ,

К сучатам МАТНО обращаясь в телефоны,

МанниЯчно продолжает Аньку колошМАТИТЬ,

ЗАБЫВ незыблемой тактичности законы.

А Ленка сочиняет свою ПЕСНЮ,

Которую уж ДЕСЯТЬ ЛЕТ поёт!...

Придумай, ДУРА, что-нибудь поинтересней --

Новый смешной еврейский анекдот.

Заткни свой бредовый фонтан о "вечной жизни",

О "воскрешении", "спасении планеты".

Там -- на Седова у себя -- пиши о коммунизме,

Своим шизофреническим друзьям давай советы.


В чей телефончик мне отправить эти строки?

На чей e-mail отослать черновичок?

Пророки так давали нам свои уроки,

Что их любой в безумьи заподозрить мог!

Не обвиняй соседа в без-умении!

Задумайся о жизне-разумении!


На номер МУЗА отправляю красивым перевёртышем ТАКЕ: "Так що? ╤ дал╕ ТИ борюся ╤ дуже м╕цно НЕ боюся Когось Десь Якось по-больн╓╓ в п╕хву розКАРЯКчить?

Пшивсь, жиdoво неdoбиdo неdoТОРКаннistь сво╥ Ха╥!? п"

А перевёртыш получился в числах -- 13:13:05 (в сумме 31 -- с 13-ю перевёртыш, а 31 -- номер ещё одного нашего семейного жилища на бульваре Гвардейском 147-А). Пишу в 19:40, отправляю с номера ЕВА'ева на номер МУЗА:


MYZA "Молчишь, отродье безъязыкое, ш-шипиш-шь себе же на погибель? А я пишу!

Телефон отчитался о доставке в 19:50:58 (69...58 -- ещё тур нашего Вальса).


ЖИЗНЕДРАМАТУРГИЯ.


С радостью? С ГОРЕМ наши жизни проживаем,

Пучину моря Красного переходя?

О чужих бедах-горестях-проблемах не переживаем --

Своих хватает БОЛЕЙ походя...

Мы себе любим создавать ПРОБЛЕМУ --

Большую ДРАМУ своей жизни со-творяя.

И, разрабатывая СВОЮ ТЕМУ,

Promoter-но от глаз чужих оберегаем.

"Моя больЯчка самая больная

Из всех болячек нашей медицины!

Моя проблема самая большая..."

Задумайся: а в чём её причина?

Не сам ли ты себе её спланировал,

Глухую стенку выстроив в мозгах?

И тщательно сто раз отрепетировал,

Подогревая, укрепляя фобский страх!


Мы в этих пьесах -- себе сами режиссёры,

Своих спектаклей сами сценаристы,

И сами в наших БЕДАХ МЫ актёры,

Актрисы, оформители, артисты...

Сначала выбираем -- с кем бы нам поссориться,

Кому бы солонее наперчить и насолить?

Затем мы эту ссору углубляем, и, как водится,

У нас ВДРУГ начинает где-нибудь ХАНДРИТЬ!

У одного его говно в кишке прямой не держится,

Другая от чего-то в почках собирает камни.

Три третьих РАКов в печень запустили...

Девятый из утробы появился инвалидом...

Рифмы закончились. И слёзы тоже.

Хи-хи-хи получаются не больно-то смешными.

Вам всем ТАК дальше ЖИТЬ не хочется?

А умирать такими же больными?


И вот вы можете себе представить такое: девушка, выращивающая ампутированные ноги, скрывает информацию о происходящих с ней чудесах не только от знакомых и соседей, но даже от семьи родного брата! Он, видите ли, "этого не хочет понимать, считает безумием"! Чьи же это были слова: "Мудрость мира сего есть безумие пред Богом"? [Апостол Павел(1 Кор. 3: 19)]


Время 22:33 после Андрюшиных слов о том, что я "никому не нужна"


СЕМЕЙСТВУ!


Я очень РАДА, что Я ненужна моим родным,

Что обо мне никто не будет плакать, убиваться.

Мы в вами сможем безболезненно расстаться,

Лишь бы никто из вас не чувствовал себя больным.

Я вас не покидаю насовсем,

Не ухожу, как бабушка, в могилу.

Я становлюсь ничем и сразу ВСЕМ!

Звоните мне на life-скую мобилу!

Вам трудно понимать нашу Науку?

Вам попривычнее жить в старой парадигме?

Вы продолжаете беспомощно агУКать,

Блукая между альфою, омегою и сигмой?


Дай, Бог, вам, мои дети, РАЗУМА и ВОЛИ!

Дай, Бог, вам Вечной Жизни на века!

И в Новом Мире вам грядущей ДОЛИ,

Пусть она будет ярка и легка!


Встречайте воскрешаемых ушедших, --

Они помогут вам во всех ваших делах.

Дайте оценку всех веков прошедших,

Преобразуя истинной Любовью СТРАХ,

Мы с вами встретимся на Стрелке

Лет через двадцать-сорок-восемьдесят-сто...

И в этот день далёкий на тарелки

Положим очень вкусный юбилейный торт.

Нас много-много под тем клёном соберётся

И в солнечное море на рассвете окунётся...


Мама дорогая! Как не сходить с ума при мысли о том, что я должна буду вас всех по одному перехоронить, потому что вы отказываетесь просветляться??! Но сегодня я уже этого не боюсь. Этого не будет! ВСЕ БУДУТ ЖИВЫ! Жизнь победит!


Запись 25.01.2009 Ночью очень долго ворочаюсь, всё кому-то что-то внушаю. А часов около пяти снится очень яркий сон. В большом очень сильно захламлённом здании толпа людей мечется в поисках выхода. Выход имеется, но при прохождении через него у человека отбирается жизнь. Толпа, и я вместе с ней, устремляется через грязные забитые ворохом старых вещей комнаты в глубину. Никто нас не преследует, ничто не угрожает, но всем страшно. Я заскакиваю в очередную комнату, пытаюсь от кого-то спрятаться, но везде натыкаюсь на зеркала. Вдруг обращаю внимание на надписи, -- они все идут кувырком -- справа налево. Я понимаю это как намёк на то, что впереди -- одни сплошные тупики и дебри. Выход здесь единственный -- там же, где и вход. Я медленно, стараясь не бояться, возвращаюсь к этому пропускнику "на проходной". Стоящий там пожилой мужчина делится наблюдениями, -- как система крючков, мгновенно срабатывая, снимает головы всем, пытающимся через неё пройти. Я становлюсь рядом, жмурясь от страха увидеть это зрелище, наблюдаю попытку одного человека пройти туда. Он выглядит полностью невменяемым, идущим на автопилоте ЗОМБИ. Крючки ему голову не сносят, но его безвольное обмякшее тело втягивается в невидимые отверстия в стене прохода. Я возвращаюсь в помещение. За стёклами высоких окон видна небесно-солнечная голубизна и зелёные кроны тополей, приветливо зовущие на свободу. Здесь пыльно, здесь пустынно-тихо. Люди боязливо бродят, перебирая старый хлам. Я обращаю внимание на красивый цилиндрический футляр с надписью "нам дороги эти слова". Открываю его, но в нём уже нет драгоценного свитка. Я с тоской и печалью смотрю за окно. Мне хочется ощутить на лице свежий весенний ветерок и солнечное тепло. Вдруг я слышу в своей голове мои собственные слова, сопровождаемые тихой, печально-торжественной музыкой: "Люди! У нас с вами есть возможность развиваться везде. В этом жутком здании нас никто не преследует, нам здесь сегодня ничто не грозит. Мы обязательно сможем выйти когда-то на вольную волю. Но пока мы все здесь. Эти пыльные, кажущиеся бесполезным хламом старые вещи, -- наши помощники. С их помощью мы должны продолжать наше развитие здесь и сейчас".


А здесь и сейчас, когда я набрала в файл эти строки -- на часах 11:11 и Нимосеньке отправляется ультиматум -- время доставки 11:11:01 -- NIMOSKIN "Если Я в течение 24 часов НЕ ПОЛУЧУ Ваши письменные свидетельские показания вместе с паспортными данными, будьте готовы их давать устно. Е. Ва-ева".


"Поколение, которое будет осторожно по отношению к достоинству ближнего" -- это мы или наши дети? Поколение, "сияющее любовью", -- это наши деды или внуки? Поколение, не давшее планете взорваться Армагеддоном, это рождённые в 40-х? В 60-х? В 80-х? Вот имеем мы с вами на сегодняшний день благополучного в рамках наших представлений о благополучии молодого прощелыгу года рождения эдак 1975-го. Про таких принято говорить: "в 20 лет ума нет и не будет; в 30 лет семьи нет и не будет; в 40 лет денег нет и не будет".


Когда-то он завёл себе жену для постирушек

и небольшой гарем для поблядушек.

О детях ему думать рано, о внуках и подавно.

Жена -- не будь дурна -- его оставила блядейкам,

а он, вдруг спохватившись, её страстно возлюбил.

Но благородно стал себе в сторонке,

чтоб её "счастью" с новым мужем не мешать.

И вот, когда к этому мужу стала подбивать

пути его давнишняя подруга,

он героически вдруг встал на захист ж╕ночки в╕д кого?

А б╕с ╥╥ в╕зьми?!

Якась там "лайф", яка -- ото дурна! --

сама пов╓дала у стихотворной форме,

что съехала когда-то полностью с катушек,

переживая за здоровье сыновей.

Теперь её ударить этим нужно побольней,

чтобы к почтовой скриньке той "семьи счастливой"

на выстрел пушечный боялась подходить.


Пишу ему в 19:57:03 с номера ЕВАева NIMOSKIN "Вы можете бросить Ваш опус в почтовый ящик N72 дома 82-А по Патриотической". А с номера "Жизнь"


в 20:05:52 (перевертоц-таки!)NIMOSKIN "Тремтячая ручонка застряла пальчиком между 6 и 9 кнопками мобилы? Мы ждём!"


Тебе, мой мальчик, на моё достоинство плевать? Тебя лишь Анино спокойствие волнует? Какое рыцарство! Какое благородство! А то, что ей живётся в этом браке плохо, ты не видишь? Своею "любящей" душой не чувствуешь её несчастное бездетное житьё?


В 20:48:39 (8) "Тебе, МАЛЫЙ, фрагментно: когда-то ТЫ завёл себе Жену для постирушек и маленький гарем для поблядушек... якась там life, яка -- ото дурна! -- сама поведала у стихотворной форме, что съехала когда-то полностью с катушек, переживая за здоровье сыновей. Теперь её УДАРИТЬ этим НУЖНО побольней, чтобы к почтовой скриньке той "семьи счастливой" на выстрел пушечный боялась ПОДОЙТИ! ПИШИ же ОправДАниЯ свои!"

Послушайте, Фима, не будьте так наивны! Это Эллочко-людоедское бессловесное отродье рода человеческого способно написать два слова -- "обисцялись" и "обосрались". Кааакой бааагаатый слааваарный запааас!


Запись 26.01.2009 Как и следовало ожидать, жидовке треба отмывать её достоинство жидовськое в прямой беседе, которую я проведу, когда проверю свой почтовый ящик.


Нимоське в 11:10:51 "Трахбаббахнутым тебя, Нимосенька, родители зачали, трахбабахнутым живёшь и ПОМИРАЙ! Ждём?"


Сегодня мы добралися до Вовк-Иной избушки и узнали, что старый Вовк умер отёком лёгких ещё 23-го сентября, а молодой его Волчарик предлагает комнатку продать и поделить "бабчёнки". Полгода истекают в марте. От мамы приветом -- недополученная пенсия 600 гривень. Позвонила волонтёрам справиться о здоровье Данечки Пшеничного. Ему ещё в июле в Израиле пересадили костный мозг, который удачно прижился и вырабатывает собственные эритроциты, но есть ещё опасность отторжения. Поэтому до сих пор они живут в Израиле для наблюдения и продолжают нуждаться в денежных вливаниях, но кровь чужую ему уже не льют. А бабуленция Анна Як╕вна жива! Еле голос тянет, но отвечает!


в 20:12:02 MYZA "На який zeugender, zugehender и zugrunde НАМ завтра ДЛЯ допроса приглашать тво╓ ДОРОГОЦ╤ННЕ ЧМО?"


А помните тот киевский звоночек мне в 20:12:01 10-го незабвенного мая? Вечером после пополнения счёта SIM-SIM 30-ю гривнями, Анне начинают отправляться порциями:


ВОПРОСЫ ТРЕБУЮТ ОТВЕТОВ.


22:17:33 (72 - мой дом)

Как мы все отдали Иисуса на распятие?

И какой МЫ из него усвоили УРОК?

И на ком должно ещё лежать проклятие?

И каким венцом одарит нас пророк?

Все печати сняты с древней тайны?

Все пророчества о будущем сбылись?

Неужели все события случайны?

Ты оценку им давать не торопись!

22:34:29 (85)

Манускрипты древние раскрылись --

Книга Жизни нам открыла письмена,

мы и я Наши Души к осознанью пробудились --

Мы узнаем наши Божьи Имена!

Мы откроем Бога чрез самопознание,

Через восхищение гармонией миров,

На скрижалях сердца записав признания,

Разодрав завесы вековой покров.

22:44:55

Бог провёл нас без потерь через дуальность,

Через двойственность, познание добра и зла,

Пробуждая в людях гениальность,

Растворяя горе в капле сладкого вина...

Мир наполнен музыкой Рассвета...

Жизнь открыла дальний горизонт...

Я -- БЕРУ ЭНЕРГИЮ Божественного СВЕТА!

Я -- Маяк! Всё ближе бури ФРОНТ!

Я прошу, пусть же скорее грянет буря!

Я не спрячусь под утёсом, как пингвин.

Прогоняя ТЬМУ, ликуя, торжествую:

Я -- МАЯК! Я -- Мать! Я -- Человек! Я -- Гражданин!


Запись 27.01.2009 Год назад -- в Олежкин День рождения -- ему пришлось помогать Аниной семье хоронить скоропостижно ушедшего из жизни дедушку. Поэтому я сегодняшний день начинаю с большого пожелания всем! На номер МУЗА


в 8:18:07 (33) MYZA "АНЬ! Желаю ВАШЕЙ семье скорой ВСТРЕЧИ с ВОСКРЕСШИМ дедом, усопшим год назад".


Теперь вашему рыцарю без башни в голове в 11:11:25 (11!) NIMOSKIN "Тебе на Чьё-то Там ДОСТОИНСТВО плевать? Тебе Чужие БЕДЫ и Страданья Безразличны? Тебе от З╕роньки треба starушку отогнать? Для этого ВСЕ методы приличны? Готовься ОТВЕЧАТЬ перед ВСЕМ миром ЗА оскорбление ДОСТОИНСТВА 777я".


Теперь попробую добраться к юбиляру в 11:44:29 (12)MYZ "Г-жа Надзирательница! С какого номера телефона ВЫ НАМ today позволите услышать слова благодарности Вашего Узника-именинника за врученный Ему Подарок?"


В это время я сижу в той самой 69 квартире на 3 этаже Двенадцатого дома, где с Ольгой Моисеенко мы едим вкусные сливочные рулеты за здоровье наших дочерей и обсуждаем наши мужско-женские уроки. Потом пополняемся достоинством из банкомата и на 52 маршруте через Правый берег едем до Малого. Ане отправляются слова


"Ань! МЫ все умные, взрослые, самостоятельные, СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, имеющие данную НАМ Богом Свободу Любить ТЕХ, кого МЫ любим, хотеть того, чего МЫ хотим, БЫТЬ там, где бываем, мечтать о чём взмечтнулось, дарить ВСЁ, что дарим, и писать ВСЕМ без цензуры ВСЁ, что пишется! ВСЕГДА! NOW. ТЫ. МНЕ. ОТПРАВЛЯЕШЬ Олежкину визитку. Я. ОБЕЩАЮ. ТЕБЕ. НИ ОДНИМ СЛОВОМ НЕ УПОМИНАТЬ ЕМУ всё произошедшее между НАМИ. А ТЫ оставляешь в покое ЕГО ТЕЛЕФОН!"


эти слова Аня получила в 12:53:38 (семья, я, ты, ещё раз ты и МЫ!) во время нашей посадки в маршрутку. А возле самого Малого в 13:31 сработала моя памятка "МЫ -- это движущее нами НАШЕ глубинное желание". Возле библиотеки обнаружилась Катя Воронова, поджидавшая Таню Кияшко. Пациенты психиатрических клиник имеют привычки пересекаться возле книжных полок. Ничего по католицизму на абонементе не нашлось для Лены моей пламенной близняшки. С 95-й почты отправился Запрос в архив Полтавской области о Зельмане с Соней, какой же национальностью они записались у м╕ст╕ Гадяч, де у них народився син Авраам.


А в 16:16 я от Танюши Дорошенко уже звоню с её номера по поводу празднования её 50-

летнего юбилея. Набираю Олега:

-- Алло! -- голос от волнения севший, не узнать!

-- Мне нужен Олег или Анна.

-- Да, я слушаю.

-- Вы Олег?

-- Он.

-- 21 марта мы празднуем юбилей и хотим заказать Вашу музыку.

-- А! -- обрадовался, что это не по его душу, и голосу возвратились нормальные обертона. -- Это Вам к Аннушке, она у нас администратор. Аннушка! -- собачий голос отзывается: "ГАВ!"

-- Алло, -- это уже Аня, -- у Вас юбилей?

-- Да. Я хочу отпраздновать с семьёй и друзьями юбилей. Мне рекомендовали ваше музыкальное сопровождение.

-- Это Вам в Укрфине дали? -- с каким-то нервным смехом.

-- Что дали? В каком ещё Укрфине? Наши друзья отдали вашу визитку. Ваша оплата почасовая? Какие у вас сегодня расценки?

-- Нет! Это раньше была почасовая. Теперь мы берём 1500 гривень за всю работу.

-- Хоть это будет шесть часов, хоть час?! Мы шесть часов сидеть не планируем.

-- Ну, пусть будет 750 за половину времени. А в каком ресторане вы хотите праздновать?

-- Здесь, на Запорожской, 4. Нам здесь удобно. Мы здесь живём.

-- В том ресторане уже работают другие музыканты, -- она объясняет мне, что у них аппаратура, которую надо перевозить, и всё время нервно хохочет, -- мы теперь живём здесь на Малом.

-- Хорошо. А если это будет в том ресторане, в котором Вы работаете?

-- Я сейчас не работаю. Да, я сейчас не работаю, -- как будто сама себе поверить не может, -- Я сейчас дома. Мой муж в Запорожском Государственном цирке работает в оркестре. Но квалификацию мы не потеряли. Вы понимаете, у нас инструменты -- гитара, скрипка, соп╕лка. Пока люди кушают, звучит инструментальная музыка.

-- Да. Я знаю, что вы хорошие музыканты. Мы подумаем, сможем ли мы вас пригласить.

-- Вы же понимаете, что ХОРОШЕЕ СТОИТ ДОРОГО!

-- Да, конечно, понимаю. До свидания.


Выхожу, уже сумерки спускаются. Решаю пройтись по набережной, а к 5-й больнице подняться сквериком. Но там всё вкруговую перекопано и обнесено длиннющим забором. Анины слова "Хорошее стоит дорого" поставила в памятку на 16:16 на 27.01.2010. Обхожу, поднимаюсь Вознесеновкой (! -- кто понял для чего здесь восклицанья знак?), возвращаюсь Победой (!!), поднимаюсь ещё квартал от АТБ, пишу себе в кооперативе справку для получения недополученной маминой пенсии, получаю от молодёжи гр╕шики и информацию, что им кто-то всё время открывает почтовый ящик.


Выхожу. 17:56. Спускаюсь медленно к остановке. В 18:00:22 -- мой звонок нашему реальному смельчаку NIMOSKIN:

-- Алло!

-- Моя фамилия Васильева.

-- Да. Я часто получаю с Вашего номера сообщения.

-- Я и моя семья, которая сейчас нас слушает и записывает этот разговор, очень хотим услышать, что Вы нам имеете сказать.

-- Дорогие мои! Я вам что-то писал? -- голос весьма взволнованный. Этот случай называется "на вору шапка горит".

-- Я очень хочу услышать, что конкретно я должна была бояться услышать в своём телефоне с Вашего номера 10 мая?!

-- Я! Не Я! Ваш номер!

-- ВАШ НОМЕР В МОЁМ ТЕЛЕФОНЕ объявился прежде моего в Вашем! Я хочу сейчас ДОСЛОВНО услышать то, ЧТО Я ДОЛЖНА была БОЯТЬСЯ из него услышать 10 мая!

-- Ты! Слушай! Ты! ТЫ!! -- отбой...


Пишу "не отходя от кассы" в 18:11:44 (ай да 55!)NIMOSKIN "Тип-па срак-ка не моя, а Кого-ся Тама Десь Чияся з╕рочная П╤ХВА? А "поговорить"-то ТЫ и обосрамшися, СУЧЁНЫШОШКО ЛИДЕРНО об╕сцяне!"

Сажусь в маршрутку на льготное место. Маршрутчик недоволен: "Что? Инвалид Великой Отечественной?" Смеюсь ему: "Инвалид Той Самой -- психиатрической!" Еду. Пишу примирительную


NIMOSKIN в 18:39:12 (жизнь, сплюсовавшись с семьёй додали тридцадку до 69 -- ба-бах!) "ПрогулятьСя 10-го февраля по кладбищу ЖИДОВСКОМУ и погутарить без разборок ЗА ЖИТТЯ не побоишься, Дон Кихотик? Прах МОИХ предков праведный почтить? Моя позиция по-прежнему ОТКРЫТОСТЬ! Мы прощать умеем БЕЗ злопамяти!"


Молчит зайчонок серенький трусишечка "Степанов". Пересаживаюсь в 45-ю, и вновь маршрутчик не доволен: "Что это у Вас за пенсионное?" Мне весело: "Я не похожа на пенсионерку?" Еду через Правый берег, как и утром. Музыка мне поёт Ноткиными словами "Я за Тобой через всё, по всему, ЗА ТОБОЙ..."


Пишу Ане в 18:56:05 (7), но ожидает минут 15 приёма: MYZA "Наши 7Я были растрогАННЫ сегоднЯ Ясельным лепетом "Дорогие мои!.." твоЕГО трусоватОГО-го Darlingа из-под твоего КАБЛУЧКА. Продолжать беседу?"


Приезжаю домой, ужинаю, сажусь всё переписывать в тетрадь. И начинает писаться им в сопровождении бешеного увеличения вибраций -- всё трясёт, сердце колотится, голова кружится! Когда я говорила с Олегом -- была спокойна, с Аней -- немного волновалась, с Павлом -- была полна уверенности и готовности наехать. И сейчас, когда я просто пишу в телефон просто слова, меня ПРОСТО ТРЯСЁТ!!


Ане в 21:11:36 (5!), Олегу -- в 21:12:41 (11!) "Наши золотые юбиляры приглашают ваш дуэт БЕЗ аппаратуры, БЕЗ аранжировки исполнить подаренную ВАМ песню у них в квартире на Украинской 2/19 БЕСПЛАТНО, как им было это обещано 7.02.2008 -- просто под гитару! Хорошая ДАТА СТОИТ ДОРОГОГО ПОДАРКА! ? ? Ре ЛЯ соль fa МИ-бемоль mi Ре re..."


Перетряслась, как холодильник, и Анне в 21:32:23 (вальс продолжается) MYZA "Вашей золото-ЗВЁЗДНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ sol минор не ВЫСОКОВАТ? 85358 "


От вчерашнего пополнения на 30-ку осталось 18 грн. 11 коп. За сутки МЫ поднялись Двенадцатью гривнями. Ещё приходит мысль на добран╕ч для Нимосья


22:13:33 (35...33) "ИтААк! Наш MYZ в Запорожском ГосуДАРСТВЕННОМ на Рекордной 41, его ГОСсУДАРрыньЯ РЫБКА -- в балагане-шапито на Гоголя 120, а ты на Як-комусь zeugender?"


Отправила, завалилась под одеяло, а в 22:22 запищала моя памятка, сохранённая в день маминой кончины на её телефоне "Перевод 5 UAH абоненту 380506090981 совершен успешно".


Утро 28.01.2009 -- Четвёрка, развитие концентрации 8-го числа. А 8-го я удаляла ЗУБ! И тогда для вывода написала "Миром управляем, если мысль чиста!" Пишу Олегу (смеёмся вместе?) в


9:20:12 (5) MYZ "А симпатично ваш пусь-пусь-ГАВ-чёныш на возглас "АННУШКА!" отдрессировANN голос подавать! 21.03 наши юбиры услышат ПРЕМЬЕРНОЕ исполнение СОЛНЦА?"


Нимоське для бойцовской формы 9:33:38 (трижды ты и мы) "Подобный Аниному истеричный смех бывает у шикарных венерологов в очередях за исцелением от мандавошек. Её так УкрФИНН развеселил или моя книжонка?"


Заряжаю Ане на 11:11, несу документы в Пенсионный фонд. Пишу заявление на получение остатков маминой пенсии, а Аня читает в

11:10:59 (80) "А если solo МЫ услышим на соп╕лц╕, то НЕ поскупимся на вООттакенный ТОРТ!"


Кстати, деньги я буду получать 14-го. Ещё повеселимся вместе! На мамином документе о смерти обнаружился числовой знак N101787 -- супер?!


Пишу Олежкину в 11:46:49 (свежо!) "Твоя ЗвеБздо вышла в декретный отпуск? На послеНОКдаунНУЮ реаБИЛИтацию или НА предНОКАУТНУyou СУМОпереПОДготовку на Нижней, 81? А на EvroВИДЕНИЕ? :)"


Покупаю в АТБ шоколадку "Алёнка" -- помянуть мою Катюшу Ивановну в Пенсионном Фонде. Возвращаюсь домой, пишу

в 12:59:44 (56...59) Нимосеньке "Madam Annett предъЯвила ТЕБЕ my face and books, которые ты так хотел увидеть?" (В той бандерольке внутрь потрёпанного пригласительного на Вечерю в Зал Царства на Украинской на 23 марта 2008 была вложена моя паспортная фотография).

Ему тот самый ХУК прямо в ПАХ

в 14:01:15 (30 -- от Олега!!) "Если МЫ правильно Тебя вчера ПОНяЛИ, ТЫ всю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ оставил АННЕ балерине. И ея МОГУЧАЯ борцовскОлидерная ГРУДЬ готова ПРИНяТЬ НА СЕБЯ 10.03 НОКАУТ в СИНАГОГЕ? Или тот номер LOVE был ничей??! :) не по МУЖСКИ! По-детски!" (сочетание НОКАУТ даёт в Т-9 ОПЛАТУ).

Анюте пишу в 16:53:57 MYZA "Анют! На моей фотографии НЕ обнаружились рога? А в моих ПЕСНЯХ нету ДЕМОНИЗЬМЫ? КОСТЮМ нimМосеньке на Пурим оФОРМЕШЬ? А петь готова "славлю ЯГ"?


На МТСе остаток 11 гривень. Письнём на ЛАЙФЕ в 17:06:46 (хи-хи 69 раз) "Наша ХОРОШАЯ Главная Песня ОХРЕНИТЕЛЬНО ДОРОГО СТОИТ! Жизнь:)"


И -- ну не present? -- ЛАЙФ мне сообщает в 17:14:57, что для отримання бонусу 20 гривень мне залишилось витратити 13 гривень з особового рахунку до 31.01.09. Чудненько! Будем дальше хулиганить с ЛАЙФА. Что нам стоит за 3 дня потратить 13 гривень? У меня ещё куча стишков не отправленных.


Олеженьке моему междвежджонку понаписюю в телефончик. Читай! Пишу в 18:18:08 (44) Олегу: "Напиши в Т-9 слово "Нокаут" и читай вариации. А ещё "потрати" и "упёрся", "СВЕТО" и "СОЗДАДУ" и 254522. А "ПУХА"? мы. Мирные. Люди. ВСЕГДА! А ВЫ? "


А теперь написала слово обращения к Павлу "Дружо-", а телефон пишет "дурен"! А когда писала "ОТЕЛЛ" -- получался "мужик". А Пашеньке такое: "Дружок мой малый Пашка! Вас с Аннушкой никто не БЬЁТ. Никто НИЧЕМ не угрожает. Ни Уголовным Кодексом, ни КАРАМИ небес. Читая эту Историю, дети будут дивиться тому, какими тупыми упрямцами были их предки. Ты представляешь себе масштаб вашего с Аннушкой ПУРИМСКОГО ПОЗОРА? Особенно в свете твоего вчерашнего блеЯниЯ под аккомПАНИмент ЕЁ словес о том, как ДОРОГО стоит ХОРОШЕЕ? Где ТО самое Ваше с ней ХОРОШЕЕ и ДОРОГОЕ? ЖИВО в телах родителей ВАШИХ? СБЕРЕГАЕМО ВАМИ? И есть этому дорогому ЭКВИВАлент? мы.ФЫ:)"


Отправляю, дожидаюсь подтверждения доставки, смотрю на время -- 18:50:00 (!!!). Пишу ему "Сегодня Жизнь (18 раз) поставила мне за мою работу 5000 БАЛЛОВ! А ВАМ? Пока 0,0?" время -- 18:57:39 -- а здеся получилось Танго 18...96. Лежкину в 20:03:27 (50) покатило начало "Я вижу жизнь большой и яркой Сказкой..."


Там, помнится, 8 МАЯ Кто-то с Кем-то Что-то Где-то торопился праздновать? АННУШКА! 20:19:45 (12 раз тебе для пробуждения извилин) "Празднование Дня Победы НАД трусостью и дубинноГОЛОвостью назначено на 21.03" СЕМЬЯ!!!


Сегодня днём мой телефон, лёжа в кармане, набрал мне сообщение ".ян". Это было около 12:08 на выходе из "АТБ". Оч-чень интересно! Это был привет от моей Мужской Половинки? Намёк для размышлений о мужской составляющей моей души? Я записала памятку ".ян в карман" на следующее двадцать восьмое января.


Запись 29.01.2009 Сегодня мы единым импульсом охватим всё, что за месяц сделали мозги. Сегодня мы построим вновь платформу для выхода в работу на февраль. Сегодня мы на новом завершении. Сегодня мы на более широком обобщении. И об Общении со ВСЕМИ нам внимающими, и об Общении со всеми нас читающими, и об Общении со всеми возжелающими общаться с нами вновь поговорим. Анализируя прошедший месяц, мне не стыдно перед моими предками евреями и прочими. Мне радостно, мне ясно и свободно! Мне полновесно, мне легко, мне полноводно! Я праздную сегодня и сейчас, и каждый миг, и каждый день, и каждый час. По-правде говоря, я забегаю в завтра, поскольку на часах 21:30 28-го, но у евреев-то уже после захода солнца новый день! Я смотрю на Мир глазами, чувствами, всеми клеточками, всем, чем я являюсь! Мир обволакивает меня, как кокон рождающуюся бабочку. Уродливый ничтожный червяк, знавший только ползание на брюхе, жрание зелени и нЕизменно рабское существование своего ничтожного "Я", готов превратиться, это ведь так прекрасно и совсем не страшно, в лёгкое, свободно порхающее от цветка к цветку крылатое божество, понимающее своего Создателя и самоё себя как могущественно прославленное МЫ ЕСМЬ!


Мы с Тобой видим друг друга.

Мы с Тобой слышим друг друга.

Мы с Тобой уважаем наше общее достоинство и признаём равенство наших прав и свобод.

Мы с Тобой одной крови -- Ты и Я.

Мы с Тобой единомышленники -- Ты и Я.

Мы с Тобой ТВОРЦЫ своего благополучия,

мы творцы всего того, что мы имели, имеем и хотим иметь.

Мы с Тобой понимаем общность наших целей и задач.

И, воистину, НАМ с Тобой подвластны любые достижения.


Мои руки открыты -- в них не спрятано оружие.

Моя душа распахнута -- я не держу камень за пазухой.

Мои органы чувств вбирают в себя красоту и гармонию Вселенной.

Я хочу и делаю этот мир лучше, чище, светлее.

Я вижу в людях добро и свет их душ за их безобразными масками, которые они карнавально надевают для исполнения своих ролей в своих спектаклях. Это их игра.


Моя ИГРА сегодня -- Пуримшпиль. Я ещё не доросла до Бабы Яги. Эта маска мне великовата. Сегодняшнее моё "я" -- это серая писклявая Мыфычка, которую каждый норовит шпынять, угрожая клопиксолом, решётками, диагнозами... Чем ещё? Ах, да! Сатаной-Дьяволом, АрмагедддДДД... Клинит чё-т сегодня наша клавиатура на ддд. ...


Вечером Аннушке пишу в 23:38:57 (118 -- Единица -- начало, это Анино число!)MYZA "Аня! Что же ты не проинструктировамши своего Darlingоблина, каких от него ждали объяснений? Его слова "Я ВАМ ЧТО-ТО ПИСАЛ?" выдали его со всеми потрохами. Но твою ВИНУ это его признание только усугубляет. ТЫ его во всё ЭТО втравила и продолжала натравливать. Его номер ШЕСТЬ -- бездумное ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. МОЯ неудержимая фантазия напридумывала МНЕ миллион ВАРИАНТОВ дальнейшей рекламно-презентационной кампании по подъёму нашего песенно-литературного бизнеса с Великой Балериной в ЭПИцентре: ФееРИЧНО, Гармонично, СКАЗОЧНО и весело. Если я позвоню ТЕБЕ, мы сможем БЕЗ лишнего напряга обсудить вариант безболезненного для твоего САМОЛЮБИЯ развития событий? Или САМА МОЙ N НАБЕРИ, я перезвоню. ОК? МИР во ВСЁМ мире ?"


Запись 30.01.2009 Ночью не спится совсем. Под 4 часа придумывается анекдот, от которого я начинаю смеяться, боясь, что сейчас меня услышат мужички и утром -- в 8 палату на тормоза. Встала, отсмеялась тихонько в туалете, выпила половинку оставшейся последней таблетки риссет, забылась до утра, но отправила


в 8:34:59 (101) Нимосье "Ты анекдоты балетные собираешь?

-- Алло!

-- Вы Анастасия?

-- Нет. Анна.

-- Анна? Странно! У меня написАННО: Вы -- Анастасия ВЫ-ВО-ЛОЧ-КО-ВА-СВОЛОЧКОВА.

-- Нет. Я -- Анна Павлова.

-- А-А-А! Ул-АnNOVA?

-- ПАВЛОВА! ПЕВИЦА!

-- НЕ! НАМ танцовщица нужна..."


Аннушке сегодня спалось також хреновато, как и Леннушке? В 8:54:24 (5) ей пишу MYZA "Сколько таких анекдотов насочиняется за 40 оставшихся до Пурима дней? Единственный выход из этого Исхода -- обвязаться ШАХИДСКИМ поясом под бесформенной хламидой и 10 марта взорвать на Тургенева к Ядрёне Матрёне Своё СВОЛОЧНОЕ САМОЛЮБИЕ! С Вашего Позволения Развлекаемся Дальше?

+".


Как же мне понять, продолжает ли ОНА контролировать каждое приходящее на Олежкин телефон слово? В 10 часов ей пишется MYZA "СТРРРАШЕН МАНЬЯК в лице МАТЕРИ, СПАСАЮЩЕЙ своих ДЕТЕЙ??! И отстаивающей СВОЁ Материнское Достоинство? Мы ждём тебя, ЖЕНЩИНА! 24 часа. ЦИГЕЛЬ!" Сообщение отправлено, а доставляться тормозит. Ты выключимшись?


Звоню в 10:02:23 (12...23...35!) -- она отвечает! -- боец-сумист на боевом взводе: "Ну, чё хочем?" Я сбрасываю, и телефон припоздало сообщает о доставке в 10:02:03.


Пишу 10:16:55 (81)MYZA "Отвечаем невежливо! НЕ "Ну, чё хочем!" а "я готова ответить на все Ваши вопросы". Наезда НЕ будет ни в мою сторону, ни в твою. Но ТВОЁ SORRY ВПЕРЁД! ПИСЬЬментНО! МЫ. 777я".


После завтрака при отправке ещё словечек обнаруживается, что вот я и витратила остаток копеек на ЛАЙФЕ, йдемо до МТСу и в 10:57:35 (102) писяем "Вашим безмозглым сиятельством русские буквы не читаемы? ТЕБЕ продолжать матерно-who-я-тельно объяснять, что сегодня ТЫ от МЕНЯ чего-то хочешь? А всё, что Я для Тебя прошу у Бога, я изложила тебе в 3-х файлах, в 4-х подаренных книгах и в предлагаемых тебе для исполнения Песнях

"


Лежкину отправляется продолжение "Я вижу себя басенным Эзопом, ... Сафо, ... Эдипом, скалой, на которой маяк возведён..." Что же он из этого всего читает? Как глубоко он ещё продолжает спать? Я люблю тебя, Солнце моё, в миллион раз крепче, чем год назад, а через год это будет шестидесяти-девяти-звёздочный коньяк! Это было в 11:14:20 -- ай-да 45 -- я-то ягодка опять! На 11:33 в МТСе осталось 10-46 грн.


Вспомнила те слова, что ночью сочинялись:

У меня сегодня праздник -- я жива!

Как помятая копытом придорожная трава,

Как целебный ранам подорожник,

По которому промчался внедорожник...


Олежкину моему с огромным желанием, чтобы ему позволили это прочесть в 12:40:18 (это семья с жизнью на 4 ступени вверх!) "Солнце МОЁ! ЖИТЬ сегодня ЛОЖЬЮ по старой привычке НЕ катит. Это время света, когда тёмные углы освещены и ВСЁ тайное становится явным. ТЫ уже имеешь Моё SORRY от 10.02 за всё происходящее, равно как и Я имею Твоё БЛАГОДАРЮ от 9.02. Всё тобой прочитанное на Рекордной 24 удесятерилось."


А в 13:33:35 (четырежды ТЫ! + Я) отправляется окончание "... я побывать успела всем и вся... на Пурим я... допишу сегодняшнюю Сказку". У меня рядом с затягивающейся раной на месте удалённого зуба, в которой что-то заманчиво твердеет, на левом нижнем зубе мудрости, который вырос в 38 лет, после облома верхушки острые края режут язык. Мне больно говорить и есть. Это чтобы я не торопилась пока с Аней беседовать, а лучше бы шла к доктору Елене Шмалий подпиливать режущий край.


Хороша январская платформа,

тот-то что-то будет в феврале?

Для кого готова униформа

праздновать Победу по весенне-мартовской поре?

Я костюм себе придумала просторный:

розовый и гадкий балахон.

Кто придёт на Праздник смехотворный?

Это будет розовый и грустный Слон?

Это будет Кошка? Хитрая Мартышка?

Может быть Рояль или Мышонок-хулиган?

Кем заявится наш серенький Трусишка?

А Его Великая Мadam?


Кем одену я своих детей и внуков?

Кем представлю мужа наряжённым?...

Кто поможет Анне наагУКать

в телефончик Слова МИРА напряжённо?

Мне её раскаяние не нужно!

Оно нужно прежде ей самой!

Чтоб смогла жить дальше мирно, дружно

и в согласии с самой собой.


За 10 дней с 19-го потрачено почти 55 гривень только на сообщения. Но Мы-то с Вами теперь знаем, КАК ДОРОГО СТОИТ ХОРОШЕЕ. Вот прикиньте теперь вместе со мной, как трудно и страшно ей теперь искать работу. В каждом клиенте мерещится мой агент, на любой вечеринке в присутствующих мерещатся тихо и громко смеющиеся над ней мои друзья, прочитавшие эту историю и обсуждающие её балетно-эстрадно-бойцовские подвиги.


Nimosью! 16:10:35 "А how many читателей Нашей Главной Песни Ей уже заказали на февраль-март банкеты, горя желанием заплатить 1500 гривень за удовольствие услышать на их праздниках Звёздное исполнение Нашего ДОРОГОГО Солнца? Моих 5, а ВАШИХ?"

Вот теперь бы устроить ей канонаду в телефон от разных заказчиков! Пусть споёт им всем в трубочку КАК ДОРОГО СТОИТ ХОРОШЕЕ!


Вечером редактирую вновь всё с самого начала и после прочтения слов Крайона, которые я приводила Светлане Пшеничной, пишу Анне

в 21:08:16 (18) "My life! Прочитала запись за 8.12.07 о НАИМОГУЩЕСТВЕННОМ существе Вселенной?"

Пиши давай, лидерша, язык подвешен? Ручки телефончик удерживают? Пальчики в кнопочках не застрявывают? Нимосенька твой принести мне ваши общие извинения побоялся. Ни пись-писькнуть не смог пятью буквами, ни пик-пикнуть не мог одним словом, ни откупиться 5 UAN. Не он это всё в мае мне писал. Само как-то собой Святым Духом на номерочке лайфовском писялося и старушке кикиморной сразу на два номера отпрявлялося. А оно в это время занималося телепанием своего того, ну, того самого, его, которого... Так что, девонько наше голубонько, продолжим анекдоты сочинять? О том как в Запорожском цирке на арене наша сумо-Анюта продолжает за фамилию Кого-то Там сношать!?