# А Вот Вам Х., Долбанные Путинистки!

Александр Абрамович Варзарь

А ВОТ ВАМ Х., ДОЛБАННЫЕ ПУТИНИСТКИ!


(Радикальные феминистки пострадали при попытке отрубить пенис статуе Давида в Пушкинском музее

Сегодня в итальянский дворик ГМИИ им. Пушкина прибыли бригады скорой помощи, спасатели и полицейские, чтобы оказать помощь девушкам, которые пытались отбить топором половой член копии знаменитой статуи Микеланджело "Давид"...

Они приставили к статуе принесённую с собой лестницу, одна из феминисток поднялась на верхнюю ступеньку и ударила топором по Давиду. Лестница оказалась неустойчивой и от удара упала на пол. Сильнее всех пострадала девушка, находившаяся на её вершине. Она госпитализирована в Институт Склифосовского с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Также пострадали её подруги, которые держали лестницу внизу. У них переломы и ушибы различной степени тяжести... https://ryb.ru/2021/01/08/1718566)


Видимо, Давид долбанул их членом по мозгам,

А они - по мужикам истошно тоскуя,

Устроили весь этот мерзкий тарарам

Требуя прямого действие х@я...


Радикальные феминистки -

Достойные путинистки!..

Когда всем мужикам порубят члены -

Россию ждут большие перемены!..

10.01.21