# Мгу - Ничто

Александр Абрамович Варзарь

МГУ - НИЧТО


(Московский государственный университет занял 74е (!?!) место в обновлённом рейтинге лучших вузов планеты...https://www.silver.ru/news/385852/#:~:text=%D0% %)


Успех? Позор? Ни то, ни то -

Провинциальный ВУЗ!

Ну, типа, конь в пальто, ничто -

Где ты, Советский Союз?..

Столько народов - и песня, и стих,

А теперь Россия - одна, без них...

10.06.20