# Рижский Порт Умер...

Александр Абрамович Варзарь

РИЖСКИЙ ПОРТ УМЕР...


Рижский порт умер...Такая хрень...

Краны спят, у причалов пусто,

Я это вижу каждый день

И мне очень грустно...


Пришли тяжёлые времена,

Страдают люди,

Никто не знает ни хрена -

Что ещё будет?..

14/04/20