# Путин Вновь Привычно Врёт

Александр Абрамович Варзарь

ПУТИН ВНОВЬ ПРИВЫЧНО ВРЁТ


(Саммит ШОС, Путин: "Мы из G8 не выходили"...https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/09_a_11792617.shtml)


Путин скулит, а тогда выли,

Предрекая миру сущий ад,

Да, из G-8 "не выходили",

А вылетели от пинка в зад...

Позор покоя не даёт -

И Путин вновь привычно врёт...

13/06/18