# Таков Сегодня Русский Генерал...

Александр Абрамович Варзарь

ТАКОВ СЕГОДНЯ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ...


(Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что сирийские системы противовоздушной обороны смогли перехватить 71 из 110 выпущенных ракет.. https://www.inbox.lv/index/?language=ru).

"Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений", - отметил он.

"По аэродрому Дювали применялось 4 ракеты - все сбиты. По аэродрому Думейр - 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй - 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат - 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Тифор - 2 ракеты, все сбиты. По аэродрому Меззе - 9 ракет, 5 сбито. По аэродрому Хомс" - 16 ракет, 13 сбито", - отметил генерал.

"По научно-исследовательским объектам в районе населенных пунктов Барза и Джарамани, по нашей оценке, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийским средствами ПВО", - добавил он... http://www.interfax.ru/world/608786)


Таков сегодня русский генерал -

Без совести, достоинства и чести,

Каждый примитивно, тупо врал:

Кто ж ракеты те считал

И кто обломки их видал?..

Лжецы, несут поток словесной жести -

А почему молчат о "грузе двести"?..

18/04/18