# Почему Погибла Медсестра В Алеппо...

Александр Абрамович Варзарь

ПОЧЕМУ ПОГИБЛА МЕДСЕСТРА В АЛЕППО...


(В российском полевом госпитале в сирийском Алеппо погибла медсестра. В результате обстрела госпиталя ранения получили еще двое врачей.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:

"Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями - "оппозицией". Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований"... http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1886536-echo/)


Русские в Сирию прибывают

С кровью, насилием, болью,

А в Кремле, видно, считают,

Что встретят их там с хлебом-солью...


Эта говорящая голова

Выплёвыват пустые слова...


Повинны в том, что медсестру потеряли,

Те, кто её туда послали,

Не надо быть портянкой дубовою

И валить с больной головы на здоровую...

06/12/16