# Взрыв Коррупционного Вулкана Фифа

Александр Абрамович Варзарь

ВЗРЫВ КОРРУПЦИОННОГО ВУЛКАНА ФИФА


(Бывшие футбольные начальники Блаттер и Платини и иже с ними - по уши в дерьме)


Платини в трусах был в приличном виде

И сам прекрасно играл в футбол,

А сегодня - даже в модном прикиде

Миру видно, что король-то гол!

Открылся коррупции жуткий кратер -

Вулкан ФИФА рванул убойно,

Вылетели враз Платини и Блаттер

И что - то Путину беспокойно...

30/10/15