# Пять Колек - 91 - 93

Владимир Васильев-Ишимец

91

Колька,

Ты уверен,

Что я дурак?

Но ведь лучше быть

Добрым дураком,

Чем умным скотиной?

Пройдёт двадцать лет

И посмотрим

Кто из нас будет в райцентре

Дураком на огородике!

И кто же по-твоему

В нашей столярке

Умные люди?


92.

Если вам хорошо

Жить в советском говне -

Вы разве не говно?


93.

Колька,

Справедливо ли

Требовать от тебя,

Чтобы ты был

Порядочным человеком

В этой орде

Советских

Подлецов?

Которых Гитлер

Назвал недочеловеками

Восемьдесят лет назад?!

А требовать от тебя

Чтобы ты был

Подлецом среди подлецов -

Справедливо?!