# Знаки различия армии Бразилии

Олег Васильевич Северюхин

Знаки различия армии Бразилии

периода 1968 года


Техник 2 класса, Техник 1 класса, Старший техник, Капрал


Сержант 3 градуса, Сержант 2 градуса (штаб-сержант), Сержант 1 градуса (мастер-сержант)


Уоррент-офицер, Кандидат в офицеры


Лейтенант, Старший лейтенант, Капитан


Майор, Подполковник, Полковник


Генерал-майор, Генерал-лейтенант, Генерал, Маршал


Роман альтернативной истории "Ваше благородие"


Перейти на главную страницу сайта