# Раньше было хуже

Фёдор Михайлович Петров

Раньше было хуже:


"Врачу приходилось ждать не один десяток лет пока пациент умрёт, чтобы исследовать его мозг."

- Цитата.


https://stihi.ru/2020/10/08/253