# Издержки электрификации

Аноним Остров

Пётр Андреич смотрел телепередачу из жизни насекомых.

На самом интересном месте экран погрузился в темноту. Равно как и торшер и прочие мелкие элементы быта.


Вздыхая и кряхтя, Пётр Андреич поднялся с кресла, взял фонарик и спустился в подвал.

Так и есть - отключился рубильник.


"Опять соседи самогон гонят" - подумал Пётр Андреич и перевёл рычаг рубильника в рабочее положение.


Из-за распределительного щита, сопровождаемый чудовищной искрой, вылетел электрик.


"Подите на мужской половой орган, сын самки собаки" - скорбно сказал он Петру Андреичу.


"Отнюдь" - дерзко подумал Пётр Андреич, но на всякий случай убежал из подвала.

В силу сложившихся обстоятельств, ознакомление с жизнью насекомых пришлось отложить.