# Нижний Новгород - Печерский монастырь.

Олег Юрьевич Красильников

Недалеко от Сенной площади, можно сказать рядом с центром Нижнего Новгорода находится Вознесенский Печерский мужской монастырь. Основан он был еще в XIV веке, правда на другом месте. Однако в 1597 г. все постройки монастыря были разрушены оползнем, и он был перенесен на новое место, где стоит и теперь. А сам оползень задним числом признали божьим знамением, предупреждавшем о наступлении Смутного Времени.


По завершении этой самой смуты, где-то в 1650-е годы, в монастыре был заново выстроен комплекс из трех храмов, келий, настоятельских палат и служебных помещений, то есть то что мы сегодня видим. Через 100 лет возвели белокаменную ограду с небольшим надвратным храмом.


А уже при Николае Втором решили оградить всю монастырскую территорию красно-кирпичным забором. Да не просто забором, а в псевдорусском стиле: с бойницами и башенками, как бы маленький такой Кремль (стены в рост человека, башни чуть выше). Это было тогда модно, достаточно вспомнить Феодоровский Городок в Пушкине (Царском Селе).


Монастырь после революции закрыли, вновь он открылся в конце 1990-х. И если церкви и прочие помещения тогда же были отреставрированы, то до монастырских стен руки видимо так и не дошли. Так они и стоят, живописными развалинами...