# Гигантские Осы-Ихневмониды

John Acorn

Авторские права не нарушены.

ГИГАНТСКИЕ ОСЫ-ИХНЕВМОНИДЫ

Виды Megarhyssa


ДЛИНА: с яйцекладом, до 160 мм

СРЕДА ОБИТАНИЯ: леса с хвойными деревьями


Поговорите со всеми лесниками про насекомых, и всё время будут упоминаться несколько знакомых видов: жуки-златки, жуки-усачи, пильщики и осы-наездники, они же ихневмониды.

Большая самка этих видов ос может быть 85 мм в длину, включая её огромный яйцеклад, и она выглядит как кто-то, кто явно может причинить вам вред. На самом деле, многие люди считают, что ихневмониды могут жалить, хотя энтомологи это отрицают. Если вы найдёте одну из них, последуйте за ней. Оса-ихневмонида (произносится "их-НЕВ-монида"), летает от ствола дерева к стволу, и всё это время она быстро барабанит своими усиками, бегая по коре, явно что-то разыскивая. Затем она останавливается. Как-то она нашла личинку древоточца глубоко в древесине. Тут она активирует свой яйцеклад как какую-то странную миниатюрную буровую установку. Насекомое напрягается, чтобы погрузить свой инструмент в древесину, и наконец она находит личинку и проталкивает тонкое, очень сжатое яйцо по яйцекладу и в тело его хозяина. Там яйцо проклюнется, и личинка осы начнёт поедать свою жертву изнутри, оставляя необходимые для жизни органы напоследок.