# Шаровидный Эвкалипт

Bland Crowder

Авторские права сохранены.

Шаровидный Эвкалипт


Eucalyptus globulus Высота до 80 м


Как ингредиент в лекарствах от кашля и мазях для груди, ароматное эвкалиптовое масло Шаровидного Эвкалипта также использовалось при лечении артрита, при полоскании рта, и как репеллент насекомых.


КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ


Кора спадает длинными полосами.


-- Листья: Вечнозелёные, растут по очереди, до 18 см, узкие, сужаются к длинному концу, свисают.

-- Цветы/плоды: Цветы одиночные, растут сверху лиственных жил; 4 лепестка, все срослись в чашечку, которая опадает с почки; плод - деревянистая капсула.

-- Ареал: Завезённый житель дальнего запада.


Сотни гектаров шаровидного эвкалипта были посажены под древесину в конце 1800-ых годов. С промышленной точки зрения это был промах, но как лесополоса или декоративное дерево, этот эвкалипт сбежал, и теперь процветает к северу до Британской Колумбии. Но шаровидный эвкалипт самый большой захватчик и угроза в Калифорнии. Его воспламеняющиеся масла и старая кора, которая накапливается под этим деревом делают его пожарной угрозой. Среди энергии, которая использовалась в массовом пожаре Окленд Хиллс в 1991-ом году, который убил 25 человек и сжег 3000 домов, 70% пришла от эвкалиптов. (Свыше 100 других видов этих деревьев, включая камальдульский эвкалипт E. camaldulensis, и его родственника E. tereticornis, также растут в Калифорнии).