# Фиолетовая Медуза

Michael & Wright,

Фиолетовая Медуза

Медузы - относительно простые животные, с телами, которые больше чем на 97% вода. У них нет центральной нервной системы и только зачатки чувств, но тем не менее они - эффективные охотники. Колоколообразное тело медузы содержит субстанцию, называемую мезоглея, и у нее есть простой рот внизу тела, окружённый щупальцами, чтобы ловить добычу, которые вооружены жалящими клетками, чтобы глушить, парализовать, или даже прямо убивать добычу. Фиолетовая медуза или медуза-ночник имеет относительно мало щупалец, но компенсирует это жалящими клетками, которые покрывают поверхность её тела-колокола. Она иногда светится по ночам, возможно из-за того, что она съела светящуюся добычу.


Научное Название

Pelagia noctiluca

Классификация

Филум Cnidaria; Класс Scyphozoa; Отряд Semaeostomeae; Семейство Pelagiidae

Размер

Тело-Колокол до 20 см.

Распространение

Средиземное море и по всей планете

Где водится

Теплые умеренные воды

Корм

Мелкие рыбы; планктон

Размножение

Взрослые медузы порождают полипы половым путём; но полипы могут делиться