# Зубы Великана

Андрей Анатольевич Калинин

ЗУБЫ ВЕЛИКАНА


У слона четыре зуба

для тяжёлой пищи грубой.

Бивня два, резцы, не в счёт.

Слон-то ими не жуёт.


Коренной зуб великана

весит два-три килограмма.

Но худеет их семья,

истираются, жуя.


Хоть для этаких гигантов

нет коронок и имплантов,

сам собой зубной запас

обновляется пять раз.


Ну и что, что у слона

с нами родина одна?

Средь людей не так уж много

столь любимчиков у Бога.


27/01/2025