# 11 марта

Но Ив

09/11/10


11 марта


пятница, 11 марта 2005 г.


Как мне знакомы характерные симптомы

Болезненного роста в никуда!

Я виртуоз, компрачикос с дипломом.

Внутри себя замуровав себя любовно

Давным-давно на долгие года,

Томлюсь в застенках внутренней свободы

И ожидаю Страшного Суда,

Чтобы восстать под трубный глас.


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/kakmneznakomyharakternyesimptomydoc.shtml


суббота, 11 марта 2006 г.


Как вам понравится такая ситуация -

Джинн изнутри заткнул бутылку средним пальцем

И выйти - наотрез отказывается.

Скандал, застопорилась сказка.

Я дал бы вам совет ему ошпарить палец

Или разбить бутылку об асфальт,

Но для себя бы предпочел иной финал.

Какой? Пока еще не выдумал...


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/kakvamponravitsyatakayasituatsiyadoc.shtml


11 марта 2006 г., понедельник, 15 декабря 2008 г.


Когда ты далеко, я чувствую, что любишь,

Вблизи же чувствую, что я даю тебе

Предлог - обидеться в любой момент.

И - пусть же грянет месть!

И цель оправдывает средства.

Вблизи я - оправдание для "средств"...


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/kogdatydalekoyachuvstvuyuchtolyubishdoc.shtml


суббота, 11 марта 2006 г.


Мне черт за душу предложил наркотик,

Что будто бы освободит меня на год

От страха боли, жажды, голода,

И дух мой, не стесненный плотью,

Над миром воспарит высоко

На год - на целый долгий год,

А после он свое возьмет.

Заманчиво, о, черт! Но самым первым делом

Я просто б вовсе ничего не делал,

Чтоб дать остыть мозгам и нервам.

Я ел бы, пил бы, спал бы вволю,

А по утрам смотрел на море.

Я бы навел порядок в книгах,

Не торопясь, перелистал бы их

И наконец бы побывал

В букинистических...

Но, черт возьми, какого черта

В последний час - я о покое и об отдыхе?

Он предлагает мне - дотла сгореть за год.

Я подписал. Спасибо, добрый черт!


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/mnechortzadushupredlozhilnarkotikdoc.shtml


вторник, 11 марта 2008 г.


"Восстать из праха", в ограниченном масштабе,

Способен каждый честолюбец и упрямец.

Куда сложней - восславить прах:

"

И, раздавив ногой комочек глины,

Ты наступил на чей-то глаз.

"

Омар Хайям. По памяти - из праха.

Тепло и свет весны - не для меня,

И щебетанье птиц - не для меня.

Я выбит из седла во прах и ошарашен,

Найдя в нем воинов - куда достойнее меня.


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/vosstattizprahavogranichennommasshtabe110320081051doc.shtml


вторник, 11 марта 2008 г.


[13:41:46] He says: Кара донимает.

[13:42:02] She says: веревочкрй ее

[13:43:12] He says: На пятки нацеливается. А я ее перехватил и потрепал до первой крови (моей, разумеется).

[13:43:23] He says: Пойду йодом мазать.

[13:43:29] He says: А ей понравилось!

[13:43:54] She says: кусачая она стала и мясо съела, глисты у нее

[13:44:20] He says: Не то, просто неосторожно зацепился за клык.

[13:44:36] She says: и то тоже

[13:52:32] He says: Но от мысли от веревочке она не отказывается.

[13:55:46] She says: играй с кошечкой

Играть - возможно лишь спонтанно, вдохновенно,

А не "от имени ... по поручению".

Свободна и раскованна любовь

К игре до первой крови, чтоб потом

Играть во что-нибудь другое.

Да сохранит и сбережет неосторожных игроков

Естественная свертываемость крови!


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/igratt-vozmozhnolishspontannovdohnovennodoc.shtml


вторник, 11 марта 2008 г., 30/05/11


[11:14:37] She says: я все думаю, почему я по вечерам никакая

По вечерам ты, верно, "никакая",

Не зная, чем себя занять -

Чтоб оправдать досаду и усталость.

И, упустив последний шанс...

И лишь внимательный массаж тебя отчасти утешает,

И ты скользишь в несбыточное "завтра",

Что каждый раз оказывается копией "вчера",

За исключением незначащих нюансов.

Что обижаться на диагноз?

Непреложный факт...

Ну, сдашь ты для проверки парочку анализов,

Что мой поверхностный анализ подтвердят,

И примиришься с мыслью, что я прав,

Хотя -

Пожалуйста, не надо примиряться!

Я поищу целебных слов и трав...


http://zhurnal.lib.ru/i/iw/povecheramtyvernonikakaya201105301354doc.shtml


11/03/10


Как мама Валя беспокоилась о том,

Чтоб я - не возомнил себя поэтом!

А я, себя поэтом-таки - мня,

Старался - меньше говорить об этом...

Двенадцать лет назад - я перестал скрывать.

Уйдя... Произойдя... Уехав...

Навсегда.


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/kakmamavalyabespokoilasotom201003112346doc.shtml


11/03/10


Когда своя душа - потемки...

Не страшно быть в потемках одиноким.

В потемках я, в потемках - мой Охотник...

Вот и посмотрим - кто кого!


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/kogda_svoya_dusha-potyomkidoc.shtml


11/03/2010


Ты - с ним, а он - с тобой, лишь отдавая дань...

Я - добровольный данник,

И не пытайтесь оторвать:

Я заполняю некое зияние.

Уйду - и будете зиять!

Возьмите лучше - дань...


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/ty-snimaon-stobojlishotdavayadan201003112433doc.shtml


11/03/12


У самой линии прибоя -

Пупырышки кротовьих красноземных терриконов,

Следы бесплодных поисков покоя.

Какое небо голубое!..


http://zhurnal.lib.ru/editors/i/iw/sledybesplodnyhpoiskovpokoyadoc.shtml


11/03/14


Предупреждаю: это - шарж


На попрыще искусственных блондинок

От прыщенок - прыщинки у мущинок...


Слезливый март


Брызглива Авгиева грязь


Эк непролазно развезло расхлябленную слякоть!

Спад деловой активности на Улице Зараз


http://samlib.ru/editors/i/iw/preduprezhdayueto-sharzhdoc.shtml


11032018 1149


Один за всех! - мальчишество, гордыня.


Один же - против всех...


Как правило, во Имя


http://samlib.ru/editors/i/iw/kakpravilovoimya110320181149doc.shtml


20102021 0933


11032019 1309


Пусть Галатея - не старея...


Не стану ставить батареи в Галатею:


Пусть, не старея, улыбается сама себе,

В противовес улыбкам-взяткам человеческого племени


http://samlib.ru/editors/i/iw/pustgalateya-nestareya110320191309doc.shtml


11032019 0952


Образчик с вернисажа в "Гарнизонном ателье"


По камуфляжной акварели -

Капелью масляных кровей.


Возьми лоскут на память о весне


http://samlib.ru/editors/i/iw/obrazchiksvernisazhavgarnizonnomatele110320190952doc.shtml


11032019 1538


Для Эльплюплю на тему "Все цветы мне надоели!"


Я поливаю урны с прахом комнатных растений

И прячу спички от детей детей

что я наделал


http://samlib.ru/editors/i/iw/dlyaelplyuplyunatemuvsecvetymnenadoeli110320191538doc.shtml


19092018 1109, 11032019 2219


Спеть, сидя на краю своей могилы


Такая песня - есть! Епическая сила...


Такую спеть -

Как выкопать могилу самому себе

И, свесив ноги, на краю присесть


http://samlib.ru/editors/i/iw/spetsidyanakrayusvoejmogily110320192219doc.shtml


11032020 0944


Какое там...


Пожар! Горим!

Какое там "кровать остыла"!..


Моя постель меня любила,

А я ее не застелил


http://samlib.ru/editors/i/iw/kakoetam110320200944doc.shtml


11032021 0928


Катамаран "Двуспальная кровать"


На левом поплавке фанеру пилят,


Коммэндер правого - врубает полный варп


http://samlib.ru/editors/i/iw/katamarandvuspalnayakrovat110320210928doc.shtml


11032021 1412


Янь Лянь, Ли Пин, Боянке Костовой, Светлане Царукаевой и иже с ними


Рывок. Постанывает жила становая...


Фиксируй вес, соломинка, держи!


http://samlib.ru/editors/i/iw/ryvokpostanyvaetzhilastanovaya110320211412doc.shtml

http://samlib.ru/editors/i/iw/fiksirujvessollominkaderzhi110320211412doc.shtml


11032021 2031


Лишь познавая Образ и Подобие

Друг в друге, в флоре-фауне, в явлениях природы,

Узнаешь, как устроен Бог.


Люби и береги наглядные пособия


http://samlib.ru/editors/i/iw/lyubiibereginaglyadnyeposobiya110320212031doc.shtml


11032021 2108


Лишь познавая Образ и Подобие -


Друг в друге и других явлениях природы,


Узнаешь, как устроен Бог.


Не пропускай Его уроков

Отыди от плюющих в потолок


http://samlib.ru/editors/i/iw/nepropuskajegourokovotydiotplyuyuwihvpotolok110320212108doc.shtml


11032021 2108


Лишь познавая Образ и Подобие -


Друг в друге и других явлениях природы,


Узнаешь, как устроен Бог.


Не пропускай Его уроков

Отыди от плюющих в потолок


И - береги наглядные пособия!


http://samlib.ru/editors/i/iw/i-bereginaglyadnyeposobiya110320212108doc.shtml


11032021 2251


Повестка нарочным в дымящейся зюйдвестке:


Армагеддон!


А мне - не до него


Есть у меня другие интересы


http://samlib.ru/editors/i/iw/povestkanarochnymvdymyawejsyazyujdvestke110320212251doc.shtml


среда, 15 октября 2008 г., 11032022 2234


Облака - как тончайший пергамент,

А под ним, сквозь него - лик Луны.

На щеках - дуновенья касаний

Паутинок ночной тишины.


Во вчерашнее день уплывает

До предела гружённой ладьей.


До свидания, день. До свидания!


Сувениром на долгую добрую память -


Пенный след за кормой,

Звезды в водах, мерцающих вровень с бортами


http://samlib.ru/editors/i/iw/zvezdyvvodahmercayuwihvrovensbortami110320222234doc.shtml


четверг, 16 октября 2008 г., 11032022 2345


Дедал позвал меня к Икару на премьеру


Я не могу "и, серенький, чирикать, словно перепел"


Дедал был первым, кто почуял запах жженых перьев.


Смола и сера - падали в партер...


http://samlib.ru/editors/i/iw/smolaisera-padalivparter110320222345.shtml


воскресенье, 19 октября 2003 г., 11032022 2425


В вере - смысл бытия, в вере - цель

И стремление к смыслу и цели


Вера - дар.

Ты годишься мне в боги, ты - щедр...


Верю в то, что воздастся - по вере


http://samlib.ru/editors/i/iw/vera-dartygodishsyamnevbogity-wedr110320222425.shtml


03/10/2001, 11032022 2518


Хотел -

родить и отослать тебе письмом,

и чтобы на конверте - голубая лента...


Увы,

стихи и дети -

так редко удаются в запланированный срок!


Прости,

вчера - не смог,

зато сегодня - дочка и сынок!


http://samlib.ru/editors/i/iw/prostivchera-nesmog110320222518.shtml


четверг, 2 октября 2008 г., 15112024 2201-31, 11032025 1256


Любовь, которой обделен...


Кубопарсеки пыли золотой,

Межзвездной пробы...


Земное золото - не то,

Стяжать его, блатному - западло.


Имеется в виду, воистину блатному


https://samlib.ru/editors/i/iw/imeetsyavviduvoistinublatnomu110320251256.shtml


11032025 1500


Томленый дух...

Вставляет, если худо.


Как не уважить чешую?


Не просто так, а чтобы слиплись губы


Не радуга, а я тебя люблю


https://samlib.ru/editors/i/iw/tomlenyjduh110320251500doc.shtml