# Как выглядит микрометеорит под микроскопом

Владислав Бандаков

Микрометеориты -- это метеориты размером менее 1 мм. Они бывают железными, железо-каменными и каменными (похожи на стеклянные бусины).

Дата находки: 2022 г.

Автор находки: Бандаков Владислав из Нижнего Новгорода

Место находки: Нижний Новгород

Подробности: микрометеорит найден в образце коричневой глины, поднятой с глубины 3 м из траншеи комунальных служб. Эта глина -- речные отложения возрастом неоплейстоцен. Значит, микрометеорит упал на Землю более 12 тыс. лет назад.

Изучение: под лупой микрометеорит, который магнитится, выглядит как серебристая изогнутая чешуйка (пластинка). Сделаны фотографии под световым микроскопом при увеличении 56x. Этот микрометеорит состоит, вероятно, из сплава железа и никеля. Данный космический пришелец имеет длину 900 мкм, а его толщина составляет менее 100 мкм. На поверхности микрометеорита видны чёрточки. Позже после промывки указанного ранее образца глины были обнаружены другие мелкие чешуйчатые металлические частицы.


Металлический микрометеорит из Нижнего Новгорода


Металлический микрометеорит из Нижнего Новгорода