# Скала Конец

Алексей Викторович Артамонов

Последний

Конец


Не заметил.

Этот холод.

Я не заметил его.

Было остро.

Опаливало кровью.

Когда это произошло?

Как долго уже?

Вопроса нет.

Ответ? Не нужен.

Ничего нет.

Один. Всегда.

Даже здесь.

Она просто пришла и взяла.

Когда? Не знаю.

Вот он я.

Искалечен, холоден, мёртв.

Без разницы.