# Ослабла видимо пружина

Александр Анатольевич Игнатов

Стихотворение о возрасте.

Во мне закончился завод,

Ослабла видимо пружина.

Вот потому замедлил ход,

Ужасно грустная картина.

Как не крути, бегут года,

И я моложе вряд ли стану.

Об этом вспомнив иногда,

Уже на зеркало не гляну.

Исчез куда-то мой задор,

И больше хочется покоя.

Что постарел, кому укор?

Вот и тоскую чуть не воя.

Идти устал, сбавляю ход,

Ослабла видимо пружина.

Во мне закончился завод,

Ужасно грустная картина...