# Монолог неизвестного диктатора

Иван Михайлович Грозный

Данное произведение на философскую тему, а не на историческую. Нечто вроде "Великого Инквизитора", но в стихотворной форме. С той, разумеется, оговоркой, что до Достоевского мне дальше, чем до Луны, да и в стихосложении я не столь силён, как хотелось бы.

Монолог неизвестного диктатора


Но я хочу совсем открыть вам своё сердце, друзья мои: если бы существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом! Следовательно, нет богов.


Фридрих Ницше, "Так говорил Заратустра"


Мрачно-синий вечер октября

Вдруг затянулся тучами опять.

Небо кроет тьмой, что тьму закроет

В мрачно-синий вечер октября.

Ветер ледяной подул - и вот

Вновь потоком небеса развёрзлись.

До костей до самых пробирает

Завеса холодная воды.

Всё живое попряталося в миг.

Лишь одна недвижная фигура

В замке волчьем стоит у парапета,

Мокнет терпеливо под дождём.

Небо мрачно, мрачна древня крепость,

Мрачная стоит на ней фигура. -

Едва различимый человечек

Перед мощью древности и неба.

Но у смертных он зовётся богом,

Иль боятся его больше, чем бога:

Сухонького такого человечка,

С усталым взором и мешками под глазами.

Повелитель многих стран и наций,

Вождь народов иль держав монарх.

Может, просто серый кардинал,

Что дёргает за ниточки страну.


***


"Говорят они: "На всё способен!"

А на что - "на всё"?

Да ни на что!

Взять хотя бы вот эту грозу:

Прекратить её я ж не смогу!

А хотелось бы!

Вон как льёт дождина,

Как гремит и негодует гром!

Вот вот это - мощь!

Вот это сила!

Ну как бы ей мне научится управлять?

Но не хотят ко мне прислушиваться тучи,

Смеётся небо над моим приказом.

Не могу я пинком подтолкнуть Землю,

Скорость света увеличить в 10 раз.

Хорошо быть богом, чёрт возьми!

Но всего лишь для людей я властелин".


***


"Я когда-то верил, будто вместе

Могут люди бога разыграть.

Что человек прекрасен и могуч,

Что в худшем есть остаток благородия.

Ха! Лучше б верил я всё-таки в бога

Или б сразу в мелкую амёбу.

Вдруг открылась моим глазам пропасть,

Называлась она просто: "Человек".

Но тут обида и разочарование

От неё меня убрали прочь.

Теперь, однако, должен я признать:

Я испугался прыгнуть в эту пропасть.

Я испугался глубины её,

Уродливого, мокрого колодца.

Быть может, я б и впрямь нашёл там

Лишь пустоту и грязь нашей души.

А может быть, - жива ещё надежда! -

Я одинокий бы нашёл цветок...

Но я не прыгнул, вот и всё на том".


***


"И что? - Людей возненавидел я,

И зависть душу мою стала выжигать.

Я знаю нынче, что это была зависть,

Но по-другому думал я тогда.

Я думал, будто справедливость вершу,

Что я достоин... А чего достоин?

Тех самых радостей, которых

Презирал я так.

Но злоба здесь и зависть лишь была,

А также страшный и чудовищный обман,

Которым я обманывал себя.

Но не было и тени благородства

В том злобном чувстве, что пожрало меня.

Так захотел я вдруг стать властелином

Тех самых "смертных", которых так я презирал.

Воистину, лишь потому я к власти всё ж пришёл,

Что демон зависти сидел крепко на мне".


***


"И вот настал тот день,

Когда страна попала ко мне в руки,

И демон власти, бесновавшийся во мне,

Довольным рёвом оглушил мой мозг.

Ну как же! - После стольких лет работы

Желанное наконец-то получить!

О, Боже! - Пламенем безумным

Моё сердце вспыхнуло тотчас.

Так от любви и радости обычно

Горит душа у искренних людей.

Но мой огонь был адский, не иначе.

Обиде, злобе здесь развязали руки:

Что я сейчас устрою? - Геноцид?

Глобальну термоядерну войну?

Террор в стране, чтоб запугать народ

До такой степени, что богом для них стану?

Повырезать зажравшихся чинов?...

Раз - приговор, и раз - указ жестокий!

И во все стороны головы летят.

И вся страна с подобострастным придыханьем

Со страхом шепчет имя дьявола у власти...

Вот тут у дьявола и опустились руки".


***


"Нет, не в один миг, - потихоньку -

Я отходил от лихорадки злости.

И день настал - и протрезвел я,

И вновь бездну увидел, бездну жизни.

О, Боже мой, лишь тот собой доволен,

Кто в низкою ничтожности своей

Мир этот разглядеть не смог получше!

О, бури, горы, Солнце и Ньютон -

Рабом я вашим обречён быть вечно!".


***


"Тот, кому власть нужна лишь для богатства,

Кому дворец, почёт и роскошь лишь важны,

Тот не поймёт моей злобной души.

Я выше всех... Но выше меня Бог.

Я человечеству способен отмстить...

Я презирал людей, но - вот же дрянь! -

Я мог ещё сам презирать себя...

Подумалось мне вдруг: "Я овцами считаю всех людей,

Себя же - пастухом, властителем жестоким...

Над овцами!?

Да где такой пастух,

Что злость свою на овцах вымещает?

Не сам ли я овца, пусть поумней?"

Я бросил вызов двум: себе и Богу -

Отныне ненавидел этих двух".


***


"Я к вам взываю, великие вы прошлого вожди!

Да будьте же присяжными в суде!

А, впрочем, мало кто из вас поймёт меня...

О, многие из вас - всё те же овцы:

Вам бы вина, да женщин, да богатства.

Другие - злобны, совсем как я почти,

Но всё же овцы в самой своей злобе.

А третьи же - идеи бледны слуги,

Что отдали себя ей и свет весь.

Вы неспособны понять моё страдание!

Хотя я знаю, что и вы страдали,

Пусть и не все, и пусть не знали, чем...

Нет, власть не есть величие ещё".


***


"О, величие и мощь!

Да есть ты для нас, для муравьёв?

Твои дворцы, вино и с ананасом рябчик

Опосля гроба твоего - лишь прах.

А между тем один плотник-еврей

Тысячи лет владел сердцами мира.

А между тем семь тысяч лет стоят

Хеопса пирамиды одиноки".


***


"Миллиарды лет жизнь развивалась

И в борьбе с жестокою планетой

Подчинила всю её себе.

Появился вдруг тут человек

И опять в жестокою борьбе

Победил и фауну и флору,

Над бездушным камнем и над морем

Одержал решительнейший верх.

Что теперь - лишь пожинать плоды?

Нет! Не слишком я для этого стал низок...

Ведь человек есть больше обезьяны,

А я хочу быть больше человека!"


***


А между тем уж небо стало чёрным

И канонадой разрывался гром.

Лицо великого диктатора мрачнело,

И лишь глаза горели огнём тёмным.

"Итак, безумен...

И моё безумие есть смесь

Великой зависти и непомерной злобы,

Так пусть же разразится она громом,

Таким же мощным, как и этот гром!

Меня не трогает уж жизнь земная,

Ибо объелся я плодов запрета.

И будто сквозь всё человеческое вижу я...

Пустоту лишь

И ничего больше!

Вернулся я из ада пустым духом,

Хотя ведь думал прежде рай найти!...

И я найду рай, иль сам его построю,

И тогда Богом стану для земли!

...Но нет, не рай мне нужен уж теперь.

Я ж ведь погиб, хоть и наполовину...

Ну и тем паче нечего терять:

Подобно сумасшедшему царю,

Бросаю вызов миру я всему!

Иль я умру - и тут уж всё понятно, -

Или случится чудо, и воскресну!

Бей, молния!

Испытай мой дух!"


***


Раздался грохот колоссальной мощи,

Божественный Юпитера удар.

Сверкнула вспышка,

Что пронзила тьму.

И... крик раздался,

Слабенький и жалкий:

Так пищит мышь,

Раздавленная тапком.

И от великого диктатора остались

Лишь мясо обгорелое и пепел.


Октябрь 2021 - Март 2022 гг.