# Читая новости98

Александр Иванович Горин

Москва, 7 февраля. Скамейка запасных для замен вороватых в губернаторском корпусе достаточно длинная, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


"Скамейка запасных длинна"...

Ну,пусть замены станут чаще,

Но ведь команда-то одна!

Хрен редьки, говорят, не слаще..