# Читая новости 103

Александр Иванович Горин

На Камчатке длина шлейфа пепла от вулкана Камбальный превысила 900 км

Вулкан молчал более 200 лет, извержение стало неожиданностью для исследователей.

пипПодробнее: http://www.newsru.com/


Молчал так долго... Видно накопилось...

Видать уж и гор кончается терпенье..

А шлейф какой! Скажи на милость...

Эх, кабы до Кремля!!! Для вразумленья...

Да и названье у него Камбальный...

Две буковки подправить и "Навальный"!