# Прорыв

Александр Иванович Горчаков

Он открыл глаза и не понимая где сейчас находится пытался вспомнить что с ним произошло. Было холодно и сыро. Искрящееся пламя свисавшей с потолка проводки помогало разлечить предметы разбросанные в помещении словно мощным взрывом. Сильная головная,, человек патался встать на четвереньки, но отказываясь ему подчинятся, время от времени после очередной попытки туловище переходил в положение лежа.