# Вера и Правда часть 2

Владыка Пещер Гирос,

Я не верю тому что было после

Он один умирал и кричал что хорошо с ней

Она улетела рыдая ей было очень плохо

И теперь видны лишь ее голые кости.

Подарив ей цветы он тихо рыдал

И каменной деве свою любовь признавал

Обвиняя себя, он умирал

И конце концов он с веревки свисал