# Очередная страшилка

Де Лэскалье Эспри

Ученые назвали снижение кровяного давления предвестником смерти

05.12.2017 | 17:09 5

Кровяное давление человека начинает неуклонно снижаться примерно за 14-18 лет до смерти, установили британские исследователи. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые проанализировали медицинские карты боле 45 тыс. британцев, умерших в возрасте от 60 и старше. Выборка включала как относительно здоровых людей, так и страдавших от деменции, болезней сердца и других хронических заболеваний. Как выяснилось, смерти больных британцев предшествовало значительное понижение давления на протяжении примерно 14-18 лет. Однако этот же симптом наблюдался и у здоровых людей, хотя и в менее выраженной форме. Более ранние исследования связывали понижение давления в пожилом возрасте с употреблением препаратов от гипертонии. Однако на этот раз исследователи установили, что оно наблюдалось и у людей, которые не использовали такие препараты и не страдали от гипертонии.

Результаты не означают, что гипертония способна продлить жизнь, предупреждают ученые. Они считают, что необходимо больше исследований, объектами которых будут пожилые люди.


Мой комментраий.

Эпиграф: Смерть оттого поставлена в конце жизни,

чтобы было время к ней подготовиться.

Козьма Прутков

Стук в дверь.

Мужчина открывает .

За дверью НЕЧТО, грозно произносящее:

Я - Ангел Смерти! Я пришёл забрать твою душу!

Мужчина оборачивается к жене:

Душенька, за тобой пришли...


В общем, страшно, аж жуть.

Вот, я, например: В четырнадцать лет измерили давление. Оказалось очень низким. 105 на 60.

С арифметикой был уже знаком и подсчитал, что умру в двадцать восемь.

Но, дожив до восемнадцати, решил снова измерить.

Авось полегчало и давление повысилось?

Измерили. 105 на 60!

Значит так уж суждено - умру в тридцать два.

Дожил до тридцати двух (принципиально не меря давления! Зачем себя расстраивать!). И на прощание решил померить. Так сказать, "присесть на дорогу".

105 на 60!

Гипотоник, причём упорный в своей гипотонии.

Дело дрянь!

Собрал вещички, попрощался с Мамой и прилёг умирать!

Заснул. Но почему-то проснулся и побежал на работу, ибо сильно запаздывал.

С тех пор меряю давление раз в четыре года и с прискорбием вижу, что оно неуклонно понижается - 105 на 60!

А копыт, вот, никак не откидываю? Что делать, братия?

Неужто кончать с собой науки ради!

Ведь она требует жертв. И поскольку "УЧЁНЫЕ" уверяют, что я должен сдохнуть при таком низком и падающем давлении, значит следует, как в любой науке, подтвердить это многоучёное мнение экспериментально!!! Что наша жизнь по сравнению с Великой Наукой? Тьфу! Пустячок какой-то! ФЛЮКТУАЦИЯ!!!

Но, обратно же.

Может "учёные" сначала проверят эти высоконаучные выводы на себе?

А я - уж после... Потерплю...

5 XII 2017