# Сколько диссертаций накапано...

Де Лэскалье Эспри

[Сколько диссертаций накапано...]

Сколько диссертаций накапано...

О "квантовой механике" макромира!


Насколько мне помнится, слова в заглавии произнёс Тулин, герой романа Даниила Гранина "Иду на грозу", поправляя капельницу, из которой бездарь Агатов накапывал себе кандидатскую диссертацию.


У меня дома тоже есть сооружённая мною капельница, из которой я НЕ накапываю диссертаций, ибо не состою сотрудником какого-либо НИИ, А сделал её я много лет тому назад, изучая вихревые кольца в воде, вызываемые падением этих капель и ударом их об упругую плёнку поверхностного натяжения слоя воды в унитазе, куда перед этим сливал кофейную гущу (для визуализации эффекта).


Благодаря ей обнаружил и изменение вязкости воды следами иода в ней, тоже, как и кольца, чисто случайно. Оба эти явления давно описаны и показаны на фотографиях в нескольких заметочках.


Сегодня, как обычно, слил кофе и повесил капельницу. Но чуть поправил фитиль в ней: Он свёрнут вдвое для уплотнения отверстия, дабы вода из бутылочки с гибкими пластмассовыми стенками просачивалась только через продольные нити фитиля.


Если очень внимательно присмотреться к фотографии, то можно увидеть, что выходящие из пробки концы фитиля - разной длины с разницей в сантиметр. На более длинной висит капля (фотография нечёткая, так как подставки для фотоаппарата у меня нет), на более короткой нет капель!

Вот это и есть загадка для физиков младшего и среднего школьного возраста:

ПОЧЕМУ?

Причём это явление СТАБИЛЬНО ВО ВРЕМЕНИ! Всё время капли падают ТОЛЬКО из более длинного конца фитиля, а разница-то всего в один сантиметр! Внутри бутылочки находится петля фитиля длиной примерно в восемь сантиметров.

Итак:

Почему капли падают только с длинной части выступающего фитиля, а не с обеих?


Мой ответ:


Высота столба воды в бутылочке роли не играет.

А, вот, длина выступающей части фитиля - первостатейную.

По открытым продольным капиллярам в короткой части фитиля воздух снаружи проходит в бутылочку из под кетчупа (пол-литра) и таким образом компенсирует возникающее из-за утечки воды разряжение в бутылке.

Раньше я слышал периодические гулкие звуки ПОРЦИЯМИ ("квантами") врывающегося в капельницу воздуха (полупустое тело капельницы служило резонатором для усиления звука этих "минивзрывов", пробулькивания порций воздуха), но тогда ОБЕ ЧАСТИ БЫЛИ РАВНЫ ПО ДЛИНЕ!!!

А теперь, когда случайно, наполняя капельницу водой, чуть "подправил" фитиль, по-ошибке потянув только одну часть фитиля, никаких "гулких звуков" НЕТ!

Это тоже свидетельство верности объяснения!

В общем, квантовая механика в макромире - в моей ванной комнате! 28 I 2023