# Мало света и огня

Дмитрий Иванович Черкашин

Ты скрылась за стеною неприступной

Без шанса оставляла ты меня

И, как звезда, была ты недоступной

Так мало было света и огня


Но я не оставлял тогда попыток

До сердца достучаться твоего

Я чувствовал любви переизбыток

Настойчив и упрям был оттого


Ты ранила мне сердце, хоть всё знала

Я трубку положил, и рухнул мир

Но помню, как потом меня позвала

И на душе опять воскрес кумир