# Пока мы живы

Дмитрий Иванович Черкашин

Пока мы живы, кончено не всё

Раскаяться есть время для спасенья

И сердце несказанное ничьё

Сгорело за малейшее мгновенье


Заполыхала пламенем любовь

Старания все стали так напрасны

Творцу ненужная пролилась кровь

Стремление любить - всегда прекрасно


Для счастия задумал и любви

Вложил надежду светлую, благую

Меня ты, если хочешь, позови

Хоть на любовь теперь не претендую