# Всё было невзначай

Дмитрий Иванович Черкашин

Любовь моя к тебе не охладеет

Но только, если ты простишь меня

Стареет сердце и не молодеет

Всё меньше остаётся в нём огня


Сгораю весь я в томном ожиданьи

Так хочется увидеть мне тебя

И встреча наша будет, как свиданье

Её нам ниспошлют теперь неба


Застенчивым был сердцем чрезвычайно

В тобой зажжённом я сгорал огне

Всё в жизни было невзначай, случайно

Намеренно ты приглянулась мне