# Столб фонарный с нервным тиком...

Владимир Евгеньевич Аролович

Столб фонарный с нервным тиком

Окончательно потух.

Сон некрепкий первым криком

Клюнул жареный петух.

Закудахтала машина

Так, что весь подъезд оглох,

И промчался окон мимо

Дамы пик печальный вздох.