# А кто не любит жрачку на халяву...

Владимир Евгеньевич Аролович

А кто не любит жрачку на халяву

И в ресторане погулять на славу,

На прикупе заполучить туза,

Иль смачно позлословить за глаза.

Мне подарили уши от осла,

Я промолчал и даже не послал.

Примерил мрачно странный сей наряд

И встал со всеми в монолитный ряд.