# Сергей Довлатов

Владимир Владимирович Акулов

Сергей Довлатов

Довлатов был очень большой здоровый с виду... Весил больше 100кг...

Крепко пил...

Был так уверен в своем здоровье ... Что не имел мед страховки в США , где жил в 90-е годы... А зачем страховка , если есть здоровье ?

Когда случился инфаркт , его не приняла ни она американская приличная больница... Нет страховки ...

Скорая повезла Сергея в больницу для бедных... Там он и умер... В 49 лет.


(C) Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2022 Свидетельство о публикации No222022400096