# Отравления угарным газом

Владимир Владимирович Акулов

Отравления угарным газом

Когда печка на даче натоплена, когда в печи остались только догорающие угли...

Очень важно не закрывать ПОЛНОСТЬЮ верхнюю заслонку!

Печка должна медленно втягивать свежий воздух из комнаты В СЕБЯ...

Нельзя допускать , чтобы угарный газ шел не вверх в трубу, а ВЫХОДИЛ ИЗ ПЕЧКИ В КОМНАТУ.

Чтобы определить , втягивает ли печка воздух В СЕБЯ... Надо маленькие кусочки бумаги на миг приложить к трещинкам и щелям в печке...

Если раскаленная печка дышит правильно , эти маленькие листочки бумаги воздухом из комнаты притянет к печке...

Если листочки бумаги не держатся на печке - значит печка *выдыхает* ядовитый угарный газ в комнату.

Можно отравиться угарным газом.

От угарного газа начинает сильно болеть голова... И очень хочется спать...

Потом умираешь.


╘ Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2018 Свидетельство о публикации ╧218022300038