# От чего болезни

Владимир Владимирович Акулов

От чего болезни

Чехов умер от туберкулеза в 1904г в возрасте 44 лет...

А его жена Ольга Книппер дожила до 90 лет ...


КОММЕНТАРИЙ


С точки зрения медицины , если посмотреть ...

Чехов сгорел от туберкулеза ...

А жене - хоть бы что ! Дожила до преклонных лет ! Хотя очень близка была с больным ...

То есть болезни не от вирусов и бактерий ... А от отсутствия иммунитета к ним у некоторых.


╘ Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации ╧223041801633