# Метр с кепкой

Владимир Владимирович Акулов

Метр с кепкой

В нашем районе жил низкорослый парень , *метр с кепкой*...

Но его все уважали ...Он накачал себе крепкую фигуру , никого не боялся , был настоящим мужиком...

Потом где-то на работе ему оторвало левую руку... Но парень всё равно везде держался уверенно , настоящим мужиком...Имел красивую жену...

Ясно : у парня в крови было много мужского гормона тестостерона...Наверное , как у Наполеона...

Тестостерон дает силы и уверенность в себе...

Однако потом этот парень достал себе пистолет ТТ...

И зачем-то по пьянке застрелил жену и сам застрелился.

Слишком смелым быть тоже плохо.


╘ Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2021 Свидетельство о публикации ╧221111600127