# Аденома простаты

Владимир Владимирович Акулов

Аденома простаты

У Николая воспалилась , увеличилась простата...Моча выходила только малыми порциями по 20 гр через каждые пол-часа...Мочевой пузырь увеличился , но Николай этого не заметил...

Моча задерживалась в мочевом пузыре и в почках , и начинался некроз , отравление почек...

Совершенно пропал аппетит, а потом больной вообще ничего не мог есть : от всего тошнило , всё воняло...

Николай страшно похудел ...Стало трудно ходить...Повысилось кровяное давление , начался шум и звон в ушах...

Только тогда Николай пошел к врачам ...

В поликлинике сделали Узи ... Прибор показал , что в мочевом пузыре у Николая скопилось 2 литра мочи...Которая не могла выйти , и отравляла весь организм...

Врачи срочно сделали операцию...

Канал для выхода мочи расширили лазером ...

Раньше моча выходила только каплями... А после операции появилась желанная *струя*, как в молодости ...

Наконец, у больного появился аппетит...

Но после операции надо было еще месяц восстанавливаться...

Гемоглобин очень упал , кровяное давление тоже упало... Ведь с организма сбросили лишнюю *воду*...

Очень кружилась голова ...Ходить было трудно...

Хорошо , что жена вкусно готовила еду , которую просил больной... Через месяц Николай почти выздоровел...

И даже на секс с женой операция не повлияла!..Удовольствие от секса даже усилилось... Но *семена* при эякуляции выделялись в очень малом количестве...

Не затягивайте с операцией на простате...


╘ Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2022 Свидетельство о публикации ╧222080800037